목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

Cisco VIC 스위칭 기본 사항

VMware ESX

업스트림 스위치 독립 티밍

하나의 업링크

서로 다른 스위치에 대한 업링크 2개

VMware 분산 가상 스위치를 사용하여 서로 다른 스위치로 업링크 2개

업스트림 스위치 종속 팀 구성

동일한 스위치에 대한 업링크 2개

서로 다른 스위치에 대한 업링크 2개

여러 VMware 표준 스위치를 사용하는 동일한 스위치에 업링크 2개

Microsoft Windows Server 버전 2008

NIC 티밍 없음

장애 복구를 통한 활성 백업 및 활성 백업

활성-활성 전송 로드 밸런싱

LACP를 사용한 활성-활성

Microsoft Windows Server 버전 2012

NIC 티밍 없음

업스트림 스위치 독립 티밍

활성-백업

활성-활성

업스트림 스위치 종속 팀 구성

정적 팀 구성

동적 팀 구성

Hyper-V

실패 시나리오

동일한 서버에서 두 VM 간 전환

서버 측에서 2개의 LACP 팀

알려진 주의 사항

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco UCS(Unified Computing System) C-Series 랙 서버에서 Cisco VIC(Virtual Interface Card) 어댑터를 사용할 때 VMware ESX 및 Microsoft Windows Server 버전 2008 또는 2012에서 사용할 수 있는 연결 옵션에 대해 설명합니다.

참고:이 문서는 광범위하지만 완전하지는 않습니다.동일한 컨피그레이션을 갖는 특정 토폴로지가 있습니다.예를 들어 동일한 스위치로 트렁킹하고 서로 다른 두 스위치로 트렁킹하면 동일한 구성이 적용됩니다.마찬가지로, 하나의 스위치와 두 개의 다른 스위치에 대한 고정 또는 동적 포트 채널을 구성하는 경우에도 동일한 구성이 있습니다. 이 문서에서는 각 섹션 아래에 이와 유사한 토폴로지 중 하나만 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco UCS C-Series 랙 서버

- Cisco CIMC(Integrated Management Controller) 컨피그레이션

- Cisco VIC

- VMware ESX 버전 4.1 이상

- Microsoft Windows Server 버전 2008 R2

- Microsoft Windows Server 버전 2012

- Hyper-V 버전 3.0

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco UCS C220 M3 서버(VIC 1225 포함)

- CIMC 버전 1.5(4)

- VIC 펌웨어 버전 2.2(1b)

- 소프트웨어 버전 6.0(2)N1(2)을 실행하는 Cisco Nexus 5548UP Series 스위치

- VMware ESXi 버전 5.1, 업데이트 1

- Microsoft Windows Server 버전 2008 R2 SP1

- Microsoft Windows Server 버전 2012

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

Cisco VIC 스위칭 기본 사항

이 섹션에서는 VIC 스위칭에 대한 일반적인 정보를 제공합니다.

VIC 카드에는 외부에 대응하는 포트가 2개만 있습니다.서버에 설치되어 있고 업스트림 스위치에 연결하기 위해 사용되는 OS(운영 체제)에서는 이러한 항목을 볼 수 없습니다.VIC는 항상 802.1p 헤더로 패킷을 태그합니다.업스트림 스위치 포트는 액세스 포트일 수 있지만, VLAN 태그 없이 802.1p 패킷을 수신할 때 서로 다른 스위치 플랫폼이 다르게 동작합니다.따라서 트렁크 포트로 구성된 업스트림 스위치 포트를 사용하는 것이 좋습니다.

생성된 vNIC(Virtual Network Interface Card)는 서버에 설치된 OS에 표시되며, 액세스 포트 또는 트렁크 포트로 구성할 수 있습니다.액세스 포트는 OS에 패킷을 전송할 때 VLAN 태그를 제거합니다.트렁크 포트는 VLAN 태그가 있는 패킷을 OS에 전송하므로 서버의 OS에 트렁킹 드라이버가 있어야 이를 이해할 수 있습니다.트렁크 포트는 기본 VLAN에 대해서만 VLAN 태그를 제거합니다.

참고:VIC에서 로컬 스위칭이 수행되지 않으므로 패킷은 스위칭 결정을 위해 업스트림 스위치로 이동해야 합니다.

VMware ESX

이 섹션에서는 VMware ESX에 사용할 수 있는 연결 옵션에 대해 설명합니다.

참고:이 섹션의 모든 예에서 vmk 0은 VLAN 10에 있고 VM(가상 머신)은 VLAN 11에 있습니다. 또한 어댑터는 OS에서 태그가 지정되지 않은 VLAN 10 및 태그가 지정된 VLAN 11로 보내고 받습니다.

업스트림 스위치 독립 티밍

이 예에서는 업스트림 스위치 독립 티밍에 사용할 수 있는 연결 옵션을 보여줍니다.

하나의 업링크

서로 다른 스위치에 대한 업링크 2개

VMware 분산 가상 스위치를 사용하여 서로 다른 스위치로 업링크 2개

업스트림 스위치 종속 팀 구성

다음 예에서는 업스트림 스위치 종속 티밍에 사용할 수 있는 연결 옵션을 보여줍니다.

동일한 스위치에 대한 업링크 2개

서로 다른 스위치에 대한 업링크 2개

여러 VMware 표준 스위치를 사용하는 동일한 스위치에 업링크 2개

참고:VMware 표준 스위치는 동일한 로드 밸런싱 모드를 사용해야 합니다.

Microsoft Windows Server 버전 2008

이 섹션에서는 Microsoft Windows Server 버전 2008에 사용할 수 있는 연결 옵션에 대해 설명합니다.

참고:이 섹션의 모든 예에서 eth0과 eth3은 VLAN 10, eth1 및 eth2에 있으며 어댑터는 VLAN 11에 있으며, OS에서 태그 없는 VLAN 10 및 VLAN 11을 보내고 받습니다.

NIC 티밍 없음

장애 복구를 통한 활성 백업 및 활성 백업

활성-활성 전송 로드 밸런싱

LACP를 사용한 활성-활성

Microsoft Windows Server 버전 2012

이 섹션에서는 Microsoft Windows Server 버전 2012에 사용할 수 있는 연결 옵션에 대해 설명합니다.

참고:이 섹션의 모든 예(달리 명시되지 않은 경우)에 대해 eth0과 eth3은 VLAN 10, eth1 및 eth2에 있으며 어댑터는 VLAN 11에 있으며, OS에서 태그 없는 VLAN 10 및 VLAN 11을 보내고 받습니다.

NIC 티밍 없음

업스트림 스위치 독립 티밍

업스트림 스위치 독립 티밍에 액티브-백업 또는 액티브-액티브 중 하나를 사용할 수 있습니다.

활성-백업

로드 밸런싱 방법은 Hyper-V 포트 또는 주소 해시일 수 있습니다.

활성-활성

로드 밸런싱 방법은 Hyper-V 포트 또는 주소 해시일 수 있습니다.Hyper-V 포트 방법은 사용 가능한 인터페이스 간에 로드 밸런싱을 수행하기 때문에 기본 옵션입니다.Address Hash 메서드는 일반적으로 서버에서 패킷을 전송하기 위해 하나의 인터페이스만 선택합니다.

업스트림 스위치 종속 팀 구성

업스트림 스위치 독립 티밍에 정적 또는 동적 티밍 중 하나를 사용할 수 있습니다.

정적 팀 구성

로드 밸런싱 방법은 Hyper-V 포트 또는 주소 해시일 수 있습니다.

동적 팀 구성

동적 팀 구성 또는 LACP(Link Aggregation Control Protocol)의 경우 로드 밸런싱 방법은 Hyper-V 포트 또는 주소 해시가 될 수 있습니다.

Hyper-V

Hyper-V를 사용할 경우 Hyper-V 가상 스위치 내에서 팀 구성된 NIC를 사용할 수 있습니다.이전에 설명한 teaming 방법을 사용할 수 있습니다.

참고:이 예에서 정적 티밍 방법을 사용하고 VM은 VLAN 11에 있고 서버 관리 인터페이스는 VLAN 10에 있습니다. 또한 어댑터는 OS에서 태그가 지정되지 않은 VLAN 10으로 VLAN 10을 보내고 받습니다.

실패 시나리오

이 섹션에서는 동일한 서버에서 두 VM 간에 스위칭이 수행되고 두 LACP 팀이 서버 쪽에 있는 경우 발생할 수 있는 오류 시나리오에 대해 설명합니다.

동일한 서버에서 두 VM 간 전환

소스와 대상이 동일한 호스트에 있고 업스트림 스위치에서 패킷을 전환해야 하는 경우 소스와 대상이 스위치 관점에서 동일한 인터페이스에 연결되어 있으면 오류가 발생합니다.

참고:이 예에서 서버는 Port-channel 1을 통해 스위치에 연결됩니다. w2k8-11-149 및 w2k8-11-150은 Port-channel 1에서 학습되므로, 소스와 대상이 동일한 인터페이스에 있으므로 스위치가 두 VM 간에 패킷을 전환할 수 없습니다.

서버 측에서 2개의 LACP 팀

서버에서 업스트림 스위치로 연결되는 LACP 팀은 하나만 있을 수 있습니다.서버에 여러 팀이 있는 경우 LACP가 업스트림 스위치에서 플랩됩니다.

참고:이 시나리오에서는 Microsoft Windows Server Version 2008 티밍 드라이버에 구성 오류가 발생하지 않지만 버전 2012에는 오류가 발생합니다.

알려진 주의 사항

이 문서의 정보에 대한 알려진 주의 사항은 다음과 같습니다.

- Cisco 버그 ID CSCuf65032 - NIC 팀 - P81E / VIC 1225 - 단일 DCE 포트에서만 트래픽 허용

- Cisco 버그 ID CSCuh63745 - Win 팀 드라이버로 LACP 및 액티브-액티브 모드 지원

관련 정보

- Cisco Integrated Management Controller - 컨피그레이션 가이드

- Cisco UCS C-Series Servers Integrated Management Controller GUI 컨피그레이션 가이드, 릴리스 1.5 - 네트워크 어댑터 관리

- Cisco Unified Computing System 어댑터

- Cisco Nexus 5500 Series NX-OS 인터페이스 컨피그레이션 가이드, 릴리스 7.x

- Windows용 Cisco UCS Virtual Interface Card Drivers 설치 가이드

- Windows Server 2012의 NIC를 통한 VLAN 트릭 - Teaming 및 Hyper-V

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems