목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

데모에 사용된 구성 요소

구성

업그레이드 준비 중:

Windows의 경우:

드라이버 추출

드라이버 업데이트

다음을 확인합니다.

참조 및 유용한 링크:

소개

이 문서에서는 Windows 서버의 Qlogic 어댑터에서 HBA 드라이버를 업그레이드하는 프로세스에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- UCS C-시리즈

- Windows Server OS.

- Qlogic HBA 어댑터

데모에 사용된 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- UCSC-C240-M6S

- 펌웨어 버전: 4.3(5.250030)

- Windows Server 2022

- Qlogic HBA 어댑터 - Cisco QLE2692 듀얼 포트 16Gb FC - PCIe Gen3 x8 어댑터 - UCSC-PCIE-QD16GF

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

이 절차에서는 Windows Server OS를 실행하는 UCS C Series 서버에서 Qlogic HBA 드라이버를 업그레이드하는 방법에 대해 설명합니다.

업그레이드 준비 중:

- Cisco UCS 하드웨어 호환성 목록에서 특정 하드웨어/소프트웨어/펌웨어 조합에 대한 호환 드라이버를 확인합니다.

- Qlogic HBA의 현재 드라이버 세부사항을 확인합니다.

Windows의 경우:

- 장치 관리자를 엽니다.

Storage Controllers(스토리지 컨트롤러)를 확장하고 Qlogic Fabric Channel Adapter(Qlogic 패브릭 채널 어댑터)를 선택합니다.

- Cisco Software Central에서 드라이버를 다운로드합니다.

- Windows 서버에 드라이버 ISO를 다운로드합니다.

- ISO 파일을 매핑합니다. 이 예에서는 vKVM에 매핑된 vMedia를 사용하여 콘텐츠를 OS에 복사했습니다. OS에 인터넷 액세스가 있는 경우 드라이버 ISO를 직접 다운로드할 수 있습니다. 파일을 NFS, TFTP, SCP 등으로 전송하는 다른 옵션을 활용할 수 있습니다.

- 저장소 폴더를 찾습니다.

- 원하는 Qlogic 어댑터가 있는 적절한 폴더를 선택합니다.  이 예에서는 QLE2692입니다.

- 관련 폴더(이 예에서는 Qlogic_Windows 폴더)를 알려진 위치에 복사합니다.

- 파일 압축을 풉니다. 두 개의 폴더를 사용할 수 있습니다. 하나는 관련 문서를 포함하고 다른 폴더는 업그레이드에 필요한 파일을 포함합니다.

- 설치 마법사를 실행하고 계속 진행합니다.

그런 다음 실행 파일인 "QConvergence Console CLI"를 사용하여 Qlogic Card에서 여러 작업을 실행할 수 있습니다.

드라이버 추출

Windows CMD를 사용하면 디렉터리를 setup.exe 응용 프로그램의 위치로 변경하여 편리하게 사용할 수 있습니다.

- 이 명령을 실행하고 특정 위치에 드라이버를 추출합니다.

Start /wait Setup.exe /a $msipath$ EXTRACTDRIVERS=1 TARGETDIR="

"

압축을 풀면 드라이버가 들어 있는 "production"이라는 폴더가 만들어집니다.

드라이버 업데이트

드라이버 파일을 추출한 후 업그레이드를 진행합니다.

장치 관리자를 열고 스토리지 컨트롤러를 확장하고 Qlogic 패브릭 채널 어댑터를 선택한 후 드라이버 업데이트를 클릭합니다.

- "내 컴퓨터에서 드라이버 찾아보기"를 선택합니다.

- 두 번째 옵션 "목록에서 선택..."을 선택합니다.

- "디스크 있음..."을 클릭합니다.

- 드라이버가 있는 위치로 이동하여 새 드라이버를 선택합니다.

- Next(다음)를 클릭하고 설치를 완료합니다.

- 변경 사항을 적용하려면 서버를 재부팅하십시오.

다음을 확인합니다.

설치된 드라이버를 확인하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

1. 장치 관리자:

장치 관리자를 열고 스토리지 컨트롤러를 확장한 다음 Qlogic 패브릭 채널 어댑터를 선택합니다.

2. Qlogic CLI:

옵션 1과 3은 인터페이스 상태, 현재 펌웨어, 드라이버 버전/업데이트에 대한 개요를 제공합니다.

업그레이드 프로세스가 완료되었습니다.

참조 및 유용한 링크:

- https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/116349-technote-product-00.html