목차

소개

전제 조건

FEX를 통한 이중 와이어 관리

FEX를 통한 단일 연결(단일 유선 관리)

FEX 없이 패브릭 인터커넥트에 직접 연결

이중화 PCIe 어댑터 지원

요구 사항

검색 기본 사항

검색 정책

문제 해결 방법론

사용자 승인 서버 검색 정책

사용자 승인 관리 연결 정책

하이브리드 연결 표시

검색 문제 해결

잘못된 케이블 연결

초기 펌웨어 정책

UCSM 펌웨어 번들 검토

vCon 배치 정책

UCSM 로컬 디스크 정책

모범 사례

검색을 통한 모범 사례

vCon 배치 정책 컨피그레이션 - 모범 사례

다중 볼륨 드라이브 관리 모범 사례

관련 정보

관련 Cisco 지원 커뮤니티 토론

소개

이 문서의 목적은 Cisco UCS(Unified Computing System) C-Series 제품의 통합, 문제 해결 및 모범 사례를 설명하는 것입니다.

UCS C-Series 통합 기본 연결 개요

- UCSM(Unified Computing System Manager) 통합은 소규모 구축을 위한 UCSM 버전 1.4에 도입되었으며 관리를 위한 별도의 인프라가 있습니다.

- 통합 서버에 대한 버전 2.0(2) 확장 가능한 메인스트림 지원부터 시작합니다.

- 통합 및 연결은 UCSM 버전 2.1 및 2.2의 새로운 하드웨어 및 소프트웨어 릴리스와 함께 진화했습니다.

- 현재 UCSM 통합 C-Series 랙 서버에 대해 3가지 기본 연결 모드가 지원됩니다.

1. 이중 유선 관리

2. 단일 연결(예: 단일 유선 관리)

1. 패브릭 인터커넥트에 직접 연결

- C-Series 서버의 여러 PCIe 슬롯은 지원되는 다양한 연결 옵션을 제공합니다.

전제 조건

UCS B 및 C-Series 서버 이해

http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html

FEX를 통한 이중 와이어 관리

- 버전 2.0(2)에 도입되었고 이전 토폴로지를 대체했습니다.

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317

FEX를 통한 단일 연결(단일 유선 관리)

- UCSM 버전 2.1에 도입

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-1/b_UCSM2-1_C-Integration/b_UCSM2-1_C-Integration_chapter_010.html

FEX 없이 패브릭 인터커넥트에 직접 연결

- UCSM 버전 2.2에 도입

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2_chapter_0110.html

Cisco UCS C220 M4 및 Cisco UCS C240 M4 서버의 경우 MLOM(Modular Lan On Motherboard) 또는 VIC(Virtual Interface Card)를 사용하여 SingleConnect 또는 직접 연결 모드에서 Cisco UCS Manager와 통합할 수 있습니다.연결용 어댑터는 아래에 설명된 대로 선택됩니다.

- MLOM만:서버에 MLOM만 있는 경우 연결 어댑터는 기본적으로 MLOM입니다.

- MLOM 및 VIC 어댑터:MLOM은 기본 연결 어댑터입니다.

- MLOM 없음:

- MLOM 및 VIC 없음:SingleConnect 또는 직접 연결 지원이 없습니다.

이중화 PCIe 어댑터 지원

- 각 카드가 클러스터의 패브릭 양쪽에 연결되도록 이중화 어댑터를 케이블로 연결해야 합니다.

적절한 UCSM 소프트웨어 레벨에 있는 경우 단일 UCS 도메인 내에서 여러 연결 유형이 지원됩니다.

요구 사항

검색 기본 사항

- 기본적으로 공장 신규 UCS C-Series 서버는 지원되는 연결 모델 중 하나를 사용하여 UCS 패브릭에 연결하면 자동으로 검색됩니다.

- 최소 요구 사항을 충족해야 하지만 Cisco CIMC(Integrated Management Controller) 버전 1.4(4) 이상이 포함된 일반 C-Series 서버에서는 검색할 수 있습니다.

- 서버를 검색할 방식으로 연결합니다(예: 이중 전선 또는 단일 전선).

- 통합 지원을 위해 서버가 필요한 최소 수준의 FW인지 확인합니다.

- 기본적으로 관리 연결 및 서버 검색은 자동이며 전역 정책으로 이를 제어할 수 있습니다.

- 서버 및 FEX 검색은 RACE 조건입니다.연결된 첫 번째 전원 및 전원이 켜진 장치가 처음 검색됩니다.

- FEX 번호는 섀시와 동일한 ID 스키마입니다.2개의 섀시가 있는 경우 2개의 FEX를 추가하면 각각 3과 4가 됩니다.

검색 정책

- Global Discovery Policies(글로벌 검색 정책)는 Equipment(장비) 탭에 있습니다.

- 3 정책은 C-Series 통합 검색에 적용됩니다.

1:FEX 검색 정책 - 링크 수, 포트 채널 대 피닝됨

2:랙 검색 정책 - 즉각적인 검색 및 인벤토리 또는 사용자 작업 대기

3:랙 관리 연결 정책 - 이중 또는 단일 배선 자동 검색 또는 사용자 입력 필요

문제 해결 방법론

사용자 승인 서버 검색 정책

- 서버가 UCSM에 표시되지만 검색(인벤토리 및 가용성)이 발생하지 않습니다.

- Overall Status(전체 상태)는 사용자가 서버를 다시 승인할 때까지 Inoperable(작동 불가)로 표시됩니다.

- 인벤토리가 완료되지 않은 경우에도 할당된 서버 번호입니다.

사용자 승인 관리 연결 정책

- 사용자가 입력을 제공할 때까지 관리 연결이 설정되지 않습니다.

- Server->Inventory->CIMC

- 연결 유형을 선택하면 사용 가능한 연결 유형만 표시됩니다.

- 관리 연결 유형을 선택한 후에는 재검색(Decom/Recom) 없이 변경할 수 없습니다.

하이브리드 연결 표시

- UCS C-Series 서버의 경우 Equipment(장비) -> Server(서버)->Hybrid Display(하이브리드 디스플레이) 탭을 통해 관리 및 데이터에 대한 연결 경로를 볼 수 있습니다.

- 연결 문제를 해결하고 관리 연결 유형을 확인하는 데 유용할 수 있습니다.

- 빨간색 링크는 링크에 활성 VIF가 없음을 나타냅니다.이는 활성 상태가 아닌 듀얼 와이어 서버의 경우 정상입니다.

- 통합 서버를 검색된 포트와 다른 포트에 다시 연결할 경우 적절한 작업을 위해 서버를 선택/복구해야 합니다.

- 링크를 마우스로 가리키면 추가 세부 정보가 제공됩니다.

검색 문제 해결

- 서버가 올바르게 검색되는 주요 원인

- CIMC 설정이 기본값이 아닙니다.(가장 일반적인 서버 문제(즉시 사용 불가능한 서버)

- User-Acknowledged로 설정된 검색 정책 또는 관리 연결 정책

- UCSM 카탈로그에 없는 서버

- CIMC 또는 VIC 펌웨어가 적절한 수준이 아닙니다(CIMC Minimum for Discover 1.4(4).

- 잘못된 연결

잘못된 케이블 연결

- 다른 FEX의 LOM 및 패브릭 어댑터

- LOM은 패브릭에 직접 연결된 VIC를 사용하여 FEX에 연결됩니다.

초기 펌웨어 정책

- 서버가 적절한 수준의 펌웨어를 실행하는 한 서버를 검색할 수 있습니다.

- 버전 1.4 및 2.0(1)은 CIMC FW 버전 1.2(2l)에서만 실행 및 검색됩니다.

- 버전 2.0(2)부터 최소 1.4(4) 이후의 모든 CIMC FW는 검색을 허용합니다.

- UCSM 통합에서는 적절한 버전의 UCS 소프트웨어 번들과 함께 패키징된 FW만 지원됩니다.

- 검색 후 모든 서버를 지원되는 번들로 플래시(업그레이드/다운그레이드)해야 합니다.

- 각 버전 릴리스 노트에서는 혼합 버전 지원에 대해 설명합니다.

UCSM 펌웨어 번들 검토

vCon 배치 정책

- UCS C-Series 서버의 장점은 여러 PCIe 어댑터입니다.

- 기본적으로 UCS는 vNIC(Virtual Network Interface Card) 또는 vHBA(Virtual Host Bus Adapter) 어댑터를 물리적 어댑터에 자동으로 배치합니다.

- 네트워크 배치 정책은 특정 vNIC 및/또는 vHBA에 할당할 물리적 어댑터를 결정합니다.

- 여러 카드 및 카드 유형을 사용하는 경우 원하는 네트워크 연결을 위해 vNIC/vHBA를 관리하는 것이 중요합니다.

- VCons는 물리적 어댑터의 추상화이며, 설치된 물리적 카드 수에 관계없이 서비스 프로필에 대해 일관된 PCIe 매핑을 위한 방법을 제공합니다.

- vNIC 및 vHBA에 대해 원하는 순서를 설정하면 시스템에서 vCON에 자동으로 배치할 수 있습니다.

- 서비스 프로필을 생성할 때 vNIC를 명시적으로 배치하여 결정적 연결을 제공할 수 있습니다.

- 이는 vNIC/vHBA 배치를 통해 수행됩니다.

C-Series 통합 서버에 대해 vNIC/vHBA 배치를 수동으로 지정해야 하는 2가지 주요 이유가 있습니다.

- UCSM에서 사용하지 않는 어댑터(예: C460 LOM 또는 외부 연결 어댑터)에 대한 자동 매핑 방지

- 트래픽 엔지니어링(예: 한 어댑터의 FCoE 및 다른 어댑터의 이더넷).

UCSM 로컬 디스크 정책

PCIe 슬롯 외에도 C-Series 서버를 선택하는 다른 주요 폼 팩터 결정은 드라이브 구성의 양과 유연성입니다.

- 블레이드 서버는 C-Series 랙 마운트 서버가 현재 최대 24개의 드라이브를 지원하는 경우 최대 4개의 드라이브를 지원합니다.

- UCSM은 서비스 프로필의 일부인 로컬 디스크 정책을 통해 로컬 드라이브 구성을 관리합니다.

- 로컬 디스크 정책의 현재 구현은 범위가 제한적이며 아직 고객의 일부 요구 사항을 충족하지 않습니다.사용자를 보완하기 위해 UCSM 외부의 툴을 계속 사용하여 드라이브 구성을 사용자 정의할 수 있습니다.

- C-Series 서버에 대해 로컬 드라이브를 구성하는 핵심은 로컬 디스크 정책을 이해하는 것입니다.

- 서비스 프로필을 통해 컨트롤러 및 드라이브의 펌웨어 관리도 가능합니다.

- 로컬 디스크 정책은 사용 가능한 리소스를 사용하여 RAID 컨트롤러에서 논리(가상) 드라이브를 구성하는 방법을 설명합니다.

- 컨트롤러 기능에 따라 로컬 디스크 컨피그레이션 옵션에는 다음이 포함됩니다.

- RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

- RAID 없음

- 모든 구성

- 로컬 스토리지 없음

- 컨피그레이션 보호는 컨트롤러의 실제 컨피그레이션과 일치하지 않는 로컬 디스크 정책이 있는 서비스 프로파일이 적용되지 않도록 합니다.

- 이렇게 하면 서비스 프로필 모빌리티 중에 기존 볼륨의 데이터가 보호됩니다.

모범 사례

검색을 통한 모범 사례

- 서버 환경이 160개인 경우에도 랙 서버 검색 정책에 대해 자동 승인을 사용하십시오.

- 서버가 Single Connect를 지원하는 경우 원하는 연결을 위해 와이어를 연결하고 자동 승인 관리 정책을 사용합니다.

- LOM 및 SFP를 와이어하는 경우 Shared-LOM이 시스템 기본 모드가 됩니다.

- shared-LOM이 발견된 후 LOM을 제거하면 관리 연결이 끊어집니다.

- 단일 연결 모드에서 VIC를 1개 이상 사용하는 경우 기본 카드 슬롯이 관리에 사용됩니다.이 카드에 심각한 장애가 발생할 경우 두 번째 카드에서는 데이터를 계속 사용할 수 있지만 UCSM을 통한 관리는 손실됩니다.

- 공유 LOM과 사이드밴드 간에 또는 VIC 장애 발생 시 다른 관리 경로를 설정하려면 Decom/Recom이 필요합니다.

- 두 User Acknowledge(사용자 승인) 정책을 모두 활성화하려면 2개의 재승인이 필요합니다.

- 먼저 FEX를 검색하여 서버를 검색하기 전에 번호를 다시 매깁니다. 서버를 오프라인으로 전환해야 하므로 서버 검색에 지장을 줄 수 있습니다.

vCon 배치 정책 컨피그레이션 - 모범 사례

- 배치 정책은 다른 수의 어댑터를 사용하는 서버 간에 프로파일을 이동할 때 PCIe 번호 매기기를 일관되게 제공하도록 설계되었습니다.

- vNIC/vHBA 배치를 엄격하게 제어해야 하는 설정이 없는 한 자동 배치가 충분합니다.예를 들면 다음과 같습니다.

- 사용하지 않으려는 UCSM을 통해 관리 가능한 온보드 어댑터가 있는 서버(예: C460).

- UCSM 검색 가능 어댑터를 사용하여 외부 네트워크(예: Broadcom, Intel 등)에 연결

- FCoE 트래픽과 이더넷 트래픽의 엄격한 분리.

다중 볼륨 드라이브 관리 모범 사례

- 컨트롤러의 논리 드라이브를 재구성하여 드라이브의 모든 데이터를 파기하는 경우가 아니면 항상 서버 간에 서비스 프로필을 이동할 때 보호 구성을 사용합니다.

- 단일 볼륨 이외의 구성이나 모든 드라이브가 개별 RAID 0 볼륨일 경우 모든 컨피그레이션의 로컬 디스크 정책을 사용합니다.

- 단일 볼륨만 필요한 경우 기존 볼륨을 늘리거나 나중에 추가 볼륨을 만들 수 있다고 생각되면 모든 구성의 로컬 디스크 정책을 사용합니다.

- 논리 드라이브와 해당 드라이브의 데이터가 있는 기존 독립형 C-Series 서버가 있는 경우, Any 컨피그레이션의 로컬 디스크 정책이 있는 서비스를 연결하더라도 데이터를 손실하지 않고 통합할 수 있습니다.

관련 정보

C-Series 서버 UCSM 통합 컨피그레이션 예

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-infrastructure-ucs-manager-software/116741-troubleshoot-ucsm-00.html

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-mount-ucs-managed-server-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/ucs-virtual-interface-card-1240/data_sheet_c78-699459.html

https://www.ciscolive.com/online/connect/sessionDetail.ww?SESSION_ID=77758&backBtn=true

알려진 문제:

CSCup69532 UCSM '제거' 서버 기능이 작동하지 않음