목차

Fabric-Interconnect에 있는 하나 이상의 포트가 유예 기간에 90일 이상 실행 중입니다.

ICSeverity

영향

설명

Syslog 메시지

메시지샘플

제품군

레젝스

권장 사항

명령

Fabric-Interconnect에 있는 하나 이상의 포트가 유예 기간에 90일 이상 실행 중입니다.

ICSeverity

3 - 오류

영향

유예 기간이 만료된 후에는 포트가 작동하지 않을 수 있습니다. syslog가 한 번 또는 몇 번 발생했으며 자주 나타나지 않는 경우 무시해도 무방합니다.

설명

이 메시지는 Fabric Interconnect에서 하나 이상의 포트가 유예 기간에 90일 이상 실행되었음을 나타냅니다. 이 결함은 일반적으로 모든 기본 라이센스가 포트에 할당되었고 라이센스가 없는 포트가 90일 이상 실행된 후 고정 모듈에 있는 하나 이상의 포트가 활성화된 경우 발생합니다.

Syslog 메시지

UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS

메시지샘플

Jan 03 18:38:02 <<ipaddress>> : %UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS: [F0674][major][license-graceperiod-Xdays]

[sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-x/inst-y] license

for ETH_PORT_ACTIVATION_PKG on fabric-interconnect y is running in the grace period for more than X days.

제품군

- Cisco UCS B-Series Blade Server

- Cisco UCS C-Series 랙 서버

- Cisco UCS 5100 Series 블레이드 서버 섀시

- Cisco UCS 6400 Series Fabric Interconnect

- Cisco UCS 6300 Series Fabric Interconnect

- Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnect

레젝스

해당 없음

권장 사항

권장되는 단계는 다음과 같습니다.

1. Cisco UCS(Unified Computing System) Manager GUI(Graphical User Interface)에서 결함이 발생하면 고정 모듈에서 활성화된 포트 수를 확인합니다.

2. 각 Fabric Interconnect에 설치 및 사용된 라이센스 수를 확인합니다. Cisco UCS Manager GUI에서 사용자는 패브릭 인터커넥트의 Admin(관리) 탭에서 라이센싱 정보에 액세스할 수 있습니다. Cisco UCS Manager CLI(Command Line Interface)에서 사용자는 라이센스 범위 아래에 show usage detail 명령을 입력하여 라이센스 정보에 액세스할 수 있습니다.

3. 문제가 계속되면 새 라이센스를 구입하여 디바이스에 설치하십시오. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않을 경우 지원 엔지니어에게 문의하십시오.

명령

#show usage detail

#show feature detail

#show fault detail