목차

소개

요구 사항

범위

메모리 오류

UCS 드라이브 장애

Hyperflex 드라이브 장애

C-Series 팬 장애

Fabric Interconnect 팬 장애

Nutanix 드라이브 장애

예상

혜택

추가 세부 정보

워크플로 세부 정보

고급 구성(선택 사항)

연락처를 명시적으로 구성

사전 대응적 RMA 거부

FAQ

소개

이 문서에서는 사전 대응적 RMA 시스템에 대해 설명합니다. Cisco는 연결된 제품의 텔레메트리를 활용하여 특정 장애 발생 시 거의 수월한 고객 경험을 제공할 수 있습니다. 수동 작업 없이 SR(Service Request) 및 RMA(Return Material Authorization)가 사전에 승인되므로 장애에서 교체까지의 시간이 크게 단축됩니다. 이 문서에서는 이 프로그램, 고객이 취해야 하는 조치, 이 프로그램에서 다루는 장치/문제 및 사용 가능한 구성(옵트 아웃, 연락처 구성)에 대한 정보를 다룹니다.

요구 사항

- 영향을 받는 장치는 직접 또는 연결된 가상 어플라이언스(2021년 7월 이후 지원되는 어플라이언스)를 통해 Intersight Cloud에 연결 및 요청해야 합니다. 장치를 연결하고 클레임하려면 Intersight Getting Started 가이드를 참조하십시오. 프라이빗 가상 어플라이언스는 지원되지 않습니다. 해당 장치에 대한 주의 사항 및 요구 사항은 Nutanix 관련 섹션을 참조하십시오.

- 연결된 가상 어플라이언스의 경우 사전 대응적 RMA를 활성화해야 합니다. 이를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

- 영향을 받는 장비는 유효한 지원 계약이 적용되어야 합니다(예: SNTC(Smart Net Total Care) - 하드웨어 교체 가능.

- Intersight SaaS에는 라이센스가 필요하지 않으며(라이센스 계층이 없음), CVA(Connected Virtual Appliance)에는 최소 Essentials가 필요합니다.

범위

명시된 요구 사항을 충족하는 모든 고객과 모든 장치가 범위에 포함됩니다. 이 프로그램은 옵트아웃(opt-out) 기반으로 작동하지만 연결된 가상 어플라이언스에서 작동하려면 사전 예방적 RMA 기능을 활성화해야 합니다. 이 문서에 언급된 장애 유형 외에도 이 프로그램의 적용 범위를 고려할 때 추가 하드웨어 장애 시나리오/장애가 있습니다.

메모리 오류

UCS 메모리 오류(DIMM 작동 불가 결함 F0185, IMM 결함 코드 MemoryUnitUncorrectableError). 이는 수정 불가능한 오류뿐만 아니라 UECC(수정 불가능한 오류)가 발생한 DIMM과 동일한 채널의 DIMM을 나타냅니다. 동일한 채널에 있는 DIMM은 4.2(2a) 이전에 F0185 결함이 발생하지만, 실제로 장애가 발생한 것은 아니며 교체되지 않습니다. 이 동작에 대한 자세한 내용은 Cisco 버그 ID CSCvt29521을 참조하십시오. 참고: 이 실패 유형에 대해 모든 관리 모드(독립형, UMM - UCSM 관리 모드, IMM - Intersight 관리 모드)가 지원됩니다.

경고:

- 성능이 저하되거나 작동 불가능한 DIMM 결함이 두 개 이상 있는 서버는 지원되지 않습니다. 고객은 이러한 문제에 대해 수동으로 케이스를 열어야 합니다.

- Cisco 버그 ID CSCvo48003("M4 Blade - Patrol Scrubber logs DIMM address with 4k boundary") 또는 Cisco 버그 ID CSCvo48006("M4 Rack - Patrol Scrubber logs DIMM address with 4k boundary") 인스턴스는 제외됩니다. 고객은 이에 대한 TAC 케이스를 열고 해당 환경의 버그 영향을 평가할 수 있습니다.

UCS 드라이브 장애

UCS 디스크 오류(UCS 결함 코드 F1732, F0181, F0996 및 IMM 결함 코드 StoragePhysicalDiskFailed, StoragePhysicalDiskOffline, StoragePhysicalDiskPredictiveFailure, StoragePhysicalDiskSelfTestFail 및 StoragePhysicalDiskUnConfiguredBad)가 이 기능에 포함됩니다. Predictive Failure(예측 실패) 또는 Failed(실패) 상태의 드라이브는 이러한 결함을 발생시키며 보호됩니다.

경고:

- 장애가 있지만 장애가 발생하지 않은 분명한 상태의 디스크(예: 외부 컨피그레이션, 카피백, 재구축 등은 제외됩니다.

- 패스쓰루 또는 비 RAID HBA 스토리지 컨트롤러를 사용하는 디스크나 JBOD 모드의 디스크는 기술 지원 파일에 디스크 장애 여부를 확인하는 데 필요한 로그 증거가 거의 없으며, 증거를 찾을 수 없는 경우 교체되지 않습니다. 비 RAID HBA의 디스크 장애 하위 집합은 적절한 오류를 생성하며 포함할 수 있는 충분한 로그 증거를 가지고 있습니다. HBA가 드라이브를 통과하는 경우는 Hyperflex Drive Failure(Hyperflex 드라이브 장애) 및 Nutanix Drive Failure(Nutanix 드라이브 장애) 섹션을 모두 참조하십시오.

Hyperflex 드라이브 장애

Hyperflex에서 영구적으로 실패한 캐싱 및 영구 디스크(때때로 다음과 같이 함): 블랙리스트/실패 영구/사용 중지)는 이 기능에 포함됩니다.

참고: 클러스터는 자동으로 복구되며 디스크에 장애가 발생한 직후 정상 상태가 됩니다. 이러한 경우 디스크를 교체해야 합니다.

경고:

- 둘 이상의 드라이브 장애가 있는 클러스터는 작동하지 않습니다.

- FN70234와 일치하는 드라이브는 제외됩니다.

- Cisco 버그 ID CSCvo58565의 영향을 받는 모델과 일치하는 드라이브는 제외됩니다.

C-Series 팬 장애

독립형, UMM(UCSM 관리 모드) 또는 IMM(Intersight 관리 모드)에 있는 C-Series 서버 내의 팬 장애가 지원됩니다. 결함 코드: F0484, F0397, F0794는 범위에 속합니다.

경고:

- 동시에 여러 개의 팬이 고장나는 경우 진정한 팬 하드웨어 오류가 아닐 수 있으며 현재는 지원되지 않습니다

- 일시적인 팬 장애로 인해 사전 예방적 RMA 사례가 생성되지 않음

Fabric Interconnect 팬 장애

UMM(UCSM 관리 모드)에 있는 패브릭 인터커넥트 내의 팬 장애가 지원됩니다. 결함 코드: F0484, F0397이 범위에 있습니다.

경고:

- IMM 관리 FI는 아직 지원되지 않음

- 동시에 여러 개의 팬이 고장나는 경우 진정한 팬 하드웨어 오류가 아닐 수 있으며 현재는 지원되지 않습니다

Nutanix 드라이브 장애

Cisco 하드웨어의 Nutanix 클러스터에서 장애가 발생한 드라이브가 지원됩니다.

경고:

- Nutanix 클러스터는 Nutanix 클라우드에 연결되어야 함

- Nutanix BreakFixContact 이메일이 구성되거나 하드웨어가 Intersight에 연결되어야 합니다.

- BreakFixContact 또는 Intersight의 사용자는 해당 서버에 적용되는 계약에 대한 케이스를 열 수 있어야 합니다.

예상

지원되는 결함 이벤트가 발생하면 SR 및 RMA가 생성됩니다. 관심 분야:

1. 이메일은 sherholm@cisco.com에서 발송됩니다.

2. 케이스는 구성된 이메일(아래의 고급 컨피그레이션 섹션 참조) 또는 Intersight에 로그인한 마지막 자격 있는 사용자로 생성됩니다.

3. 계약에 따라 자격이 부여되는 Intersight 계정의 다른 사용자가 이메일에 복사됩니다. 태그를 통해 사용자가 명시적으로 구성된 경우(고급 구성(선택 사항) 섹션 참조), 구성된 사용자만 이메일을 수신합니다.

4. 자격이 있는 모든 사용자가 RMA의 소유권을 갖고 필요한 세부 정보를 입력할 수 있습니다. RMA 툴에는 소유권 이전 옵션이 있습니다.

5. Cisco RMA 툴(Product Returns and Replacement - PRR)에서 케이스를 연 사용자에게 초안 RMA를 작성하라는 알림을 보냅니다.

서비스 요청 생성 후 고객은 문제를 설명하고 실행 가능한 단계를 제공하는 이메일을 받게 됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

From: sherholm@cisco.com

To: bob@example.com

Subject: [Action Required] SR: 600000000 - Proactive Replacement of Memory Module [Connected via Intersight]

Hello Bob,

I am writing to let you know that Cisco has received a fault message from your Cisco UCS server connected by Cisco Intersight.

The fault indicates that a memory DIMM module has failed and needs replacing. I have automatically created a TAC Case for

you (SR 600000000) and have created the RMA to ship you the replacement DIMM. I  just need you to click the RMA link and

verify your shipping address so the replacement part can be shipped out to you: https://ibpm.cisco.com/rma/home/?RMANumber=800000000

Note: If you have difficulty loading the link above, please contact LSC at one of the following manners:

https://www.cisco.com/c/en/us/buy/logistics-support-center.html

Here is some more information about the failed DIMM and the server it's installed in:

Domain Name: ucs-domain

Domain IP Address: 192.0.2.1

Server Serial Number: SERIAL

Server Name: HOSTNAME

Server Service Profile: org-root/SERVICEPROFILENAME

Server User Label: USER_LABEL

Fault Description: DIMM DIMM_H1 on server 1/1 operability: inoperable

Link to server in Intersight: https://intersight.com/an/compute/physical-summaries/moid/server/

Link to Fault in Intersight: https://intersight.com/an/cond/alarms/?Moid=moid

Hardware replacement guide available here:

<link to replacement guide for the specific server type>

For more information on this feature of Intersight see:

<link to this document>

Please let me know if you have further questions,

Sincerely,

Sherlock

Technical Consulting Engineer, Virtual

Cisco Customer Experience

Email: sherholm@cisco.com

혜택

1. 교체 부품을 수령하는 수고를 크게 줄였습니다.

2. SR 자동 생성 - 이벤트에 대한 반응 시간 단축

3. RMA 사전 승인

4. 연락 후 바로 RMA 세부사항을 입력할 수 있습니다.

5. 대상 진단 데이터의 자동 수집

6. 소프트웨어 결함 제외 - 하드웨어 장애로 나타나는 소프트웨어 장애가 불필요한 RMA를 생성하지 않습니다.

추가 세부 정보

워크플로 세부 정보

고급 구성(선택 사항)

현재 두 가지 고급 컨피그레이션 옵션이 지원됩니다. Intersight 내에서 태그를 통해 컨피그레이션 옵션이 설정됩니다.

이 섹션에서 설명하는 태그는 Intersight 내의 나열된 개체에서 구성할 수 있습니다.

1. 계정(GUI를 통해)

2. 조직(API를 통해)

3. 대상/등록된 디바이스(API 사용)

Connected Virtual Appliance를 보유한 고객의 경우, 어플라이언스 자체 또는 Intersight Cloud에서 태그를 구성할 수 있습니다.

설정 태그에 대한 자세한 내용은 Intersight 문서의 태그 설정을 참조하십시오.

연락처를 명시적으로 구성

고객은 SR 및 RMA에 모두 연결할 이메일 주소를 명시적으로 구성할 수 있습니다. 태그 이름/키는 "AutoRMAEmail"이고 값은 알림을 보내고 케이스에 대한 자격을 부여하려는 이메일의 CSV 목록입니다. 사전 대응적 RMA는 첫 번째 일치 기준을 사용하며 이메일을 왼쪽에서 오른쪽으로 분석합니다. 예를 들어, "user@example.com,user2@example.com"를 사용하는 경우 user@example.com을 먼저 시도하지만 모든 이메일이 복사됩니다.

참고: 경고: 케이스를 열려면 CSV 목록에 있는 하나 이상의 이메일이 디바이스 일련 번호가 적용되는 계약과 연결된 유효한 CCO 어카운트와 연결되어야 합니다.

즉, 디바이스를 다루는 계약에 AutoRMAEmail 주소가 하나도 없으면 AutoRMAEmail 주소는 무시됩니다.

사전 대응적 RMA는 Intersight 어카운트가 있는 모든 사람에게 이메일을 보내는 기본 동작으로 돌아갑니다.

Intersight에는 255자 태그의 글자 제한이 있습니다. 따라서 사전 대응적 RMA는 AutoRMAEmail로 시작하는 모든 태그(예: AutoRMAEmail1, AutoRMAEmail2) 및 는 모든 값을 연결합니다.

API를 사용하여 태그를 구성하는 경우 태그는 다음과 비슷하게 표시되어야 합니다.

{"Key":"AutoRMAEmail","Value":"email1@example.com,email2@example.com"}

태그에 대한 자세한 내용은 Intersight 문서의 태그 설정을 참조하십시오.

사전 대응적 RMA 거부

옵트아웃하려면

API를 사용하는 경우 태그는 다음과 같이 표시되어야 합니다.

{"Key":"AutoRMA","Value":"False"}

프로액티브 RMA에 다시 옵트백하려면(옵트아웃한 경우) 태그를 완전히 제거하거나 태그를 다음으로 변경할 수 있습니다.

{"Key":"AutoRMA","Value":"True"}

참고 - 사용자는 태그를 통해 옵트인할 필요가 없으며, 옵트아웃하지 않은 경우 자동으로 활성화됩니다.

FAQ

Q: Cisco는 이러한 결함에 대해 어떤 정보를 수집할 예정입니까?

A : 결함 세부사항(시간/장치/등), 인벤토리 정보(모델/직렬/펌웨어), 적용 가능한 진단 데이터(예: CIMC/UCSM/HX 기술 지원).

Q: 반응 시간은 어떻게 되나요?

A : 일반적으로 케이스는 장애 발생 후 1시간 이내에 열리며 RMA가 생성됩니다. 여기에는 적절한 진단 데이터를 생성하고 처리하는 데 필요한 모든 시간이 포함됩니다.

Q: 누가 RMA를 제출할 수 있습니까?

A : 디바이스가 적용되는 계약의 모든 자격 있는 사용자는 RMA를 제출할 수 있으며, TAC 서비스 요청의 담당자와 동일한 사람일 필요는 없습니다. RMA는 처음에 특정 CCO 어카운트 하나와 연결됩니다. RMA를 작성하려는 사용자는 RMA의 오른쪽 상단 모서리에 있는 "Actions(작업)" 버튼을 클릭하고 "Transfer Assignment(할당 이전)"를 선택할 수 있습니다. 후속 화면에서 CCO를 입력란에 입력하고 "Submit(제출)"을 클릭합니다.

Q: RMA를 로드할 때 오류가 표시됩니다. 이 RMA를 제출하려면 어떻게 해야 합니까?

A : 부실한 쿠키/브라우저 캐시가 RMA를 로드할 때 문제를 일으킬 수 있습니다. 먼저 프라이빗 브라우징 창 또는 다른 브라우저에서 RMA를 로드해 보십시오. 문제가 계속되면 도움을 요청하는 전자 메일을 보내 주십시오.