목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

CIMC IP 주소가 구성되어 있는지 확인하는 방법을 잊으셨습니까?

재부팅하지 않고 CIMC IP 또는 게이트웨이를 재구성하는 방법

재부팅하지 않고 CIMC 비밀번호를 재설정하는 방법

관련 정보

소개

이 문서에서는 호스트 운영 체제에서 Cisco CIMC(Integrated Management Controller) 컨피그레이션을 구성하고 보는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- 지능형 플랫폼 관리 인터페이스(IPMI)

- UCS(Unified Computing System) CIMC

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- 2.0(13e) 펌웨어 버전을 실행하는 C220 M4

- IPMIutil 3.1.6

- Windows 2012 R2

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

관련 제품

이 문서는 다음 소프트웨어 버전에서도 사용할 수 있습니다.

- IPMI툴

- Linux 운영 체제(OS)

배경 정보

이 문서는 CIMC IP(Internet Protocol) 주소 또는 CIMC 비밀번호를 모르는 경우 사용할 수 있습니다.

CIMC IP 주소가 구성되어 있는지 확인하는 방법을 잊으셨습니까?

C:\ipmiutil\ipmiutil lan

ipmiutil lan ver 3.16

-- BMC version 2.00, IPMI version 2.0

ipmiutil lan, GetLanEntry for channel 1 ...

Lan Param(0) Set in progress: 00

Lan Param(1) Auth type support: 17 : None MD2 MD5 Pswd

Lan Param(2) Auth type enables: 00 00 00 00 00

Lan Param(3) IP address: 10.201.249.163

Lan Param(4) IP addr src: 01 : Static

Lan Param(5) MAC addr: f4 0f 1b 1e 6f 6a

Lan Param(6) Subnet mask: 255.255.255.224

Lan Param(7) IPv4 header: 40 00 10

Lan Param(10) BMC grat ARP: 02 : Grat-ARP disabled, ARP-resp enabled

Lan Param(11) grat ARP interval: 03 : 1.5 sec

Lan Param(12) Def gateway IP: 10.201.249.161

Lan Param(13) Def gateway MAC: 00 00 00 00 00 00

Lan Param(14) Sec gateway IP: 0.0.0.0

Lan Param(15) Sec gateway MAC: 00 00 00 00 00 00

Lan Param(16) Community string: public

Lan Param(17) Num dest: 04

Lan Param(18) Dest type: 01 00 00 00 00

Lan Param(19) Dest address: 01 00 00 [0.0.0.0] 00 00 00 00 00 00

Lan Param(20) VLAN ID: 01 00

Lan Param(21) VLAN Priority: 00

ipmiutil lan, completed successfully

재부팅하지 않고 CIMC IP 또는 게이트웨이를 재구성하는 방법

To change to DHCP:

C:\ipmiutil\ipmiutil\ipmiutil lan set -l -D

To change the Static IP entries:

IP address:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -I 192.168.0.55

Gateway IP Address:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -G 192.168.0.1

Netmask:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -S 255.255.255.0

재부팅하지 않고 CIMC 비밀번호를 재설정하는 방법

1단계. CIMC의 모든 사용자 목록을 가져옵니다.

C:\ipmiutil\ipmiutil user list

ipmiutil user ver 3.16

User 1: chan=1 enabled Admin admin

User 2: chan=1 enabled User testuser1

User 3: chan=1 enabled User  testuser2

2단계. 비밀번호를 재설정하려면 이전 출력의 사용자 번호를 사용합니다.

C:\ipmiutil\ipmiutil user set 1 password UserPassword

ipmiutil user ver 3.16

GET_USERNAME: 62 72 69, STATUS = 0, CCODE=0

SETUSERNAME - 2 62 72 STATUS =0, CCODE=0

SETUSER_ACCESS - inputData 91 2 12, status = 0 ccode=0

ipmiutil user, completed successfully.

관련 정보

- IPMIUTIL 사용 설명서 버전 3.1.6

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems