목차

소개

단계

소개

이 문서에서는 Cisco C880 M4 서버에서 시스템 이벤트 로그 번들을 수집하는 방법에 대해 설명합니다.

단계

1) C880 M4 MMB 브라우저 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)에 연결합니다.

2) 왼쪽 메뉴에서 System Event Log(시스템 이벤트 로그)를 클릭한 다음 Download(다운로드)를 클릭합니다.

3) 펌웨어가 로그를 수집하고 압축하면 진행률 표시줄이 표시됩니다.

4) 완료되면 시스템 이벤트 로그 번들과 함께 링크가 제공됩니다.파일 이름은 sel_YYYYMMDDHHMMMSS.tgz 형식입니다.