목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

소개

이 문서에서는 기본 분석을 수행하고 XDR Device Insights 및 MobileIron 통합 문제를 해결하는 단계를 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 이러한 주제에 대해 알고 있는 것이 좋습니다.

- XDR

- 모바일아이언

- API에 대한 기본 지식

- Postman API 툴

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 이러한 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- XDR

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

XDR Device Insights는 조직 내 장치에 대한 통합 보기를 제공하며 통합된 데이터 소스의 인벤토리를 통합합니다.

MobileIron은 EMM(Enterprise Mobility Manager)이며 MDM(Mobile Device Manager) 또는 UEM(Unified Endpoint Manager)이라고도 합니다. MobileIron을 XDR과 통합하면 XDR 장치 인사이트에서 사용할 수 있는 엔드포인트 세부 정보와 인시던트를 조사할 때 사용할 수 있는 엔드포인트 데이터가 강화됩니다. MobileIron 통합을 구성할 때 MobileIron 콘솔에서 MobileIron API 사용자를 추가한 다음 XDR에서 MobileIron 통합 모듈을 추가해야 합니다.

구성에 대해 자세히 알아보려면 통합 모듈 세부 정보를 검토하십시오.

문제 해결

XDR 및 MobileIron 통합과 관련된 일반적인 문제를 해결하려면 API의 연결 및 성능을 확인할 수 있습니다.

XDR Device Insights 및 MobileIron을 사용한 연결 테스트

Postman Tool을 사용하여 연결을 테스트하는 동안 더 많은 시각적 출력을 얻을 수 있습니다.

참고: Postman은 Cisco에서 개발한 툴이 아닙니다. Postman 툴 기능에 대한 문의 사항은 Postman 지원에 문의하십시오.

1단계. 이미지에 표시된 대로 MobileIron에서 Basic Auth를 사용하므로 권한 부여 방법으로 Basic Auth를 선택할 수 있습니다.

2단계. 이미지에 표시된 대로 defaultDmPartitionId에서 가져와야 하는 테넌트 ID를 가져올 수 있습니다.

https://

/api/v1/metadata/tenant

"nobodyAccountId":

"defaultDmPartitionId":

"defaultCmPartitionId":

"tenantSetupRequired": false,

"eulaRequired": false,

"systemUseNotificationRequired": false,

3단계. 디바이스 목록을 가져오려면 이 API 호출을 사용할 수 있습니다(기본 제한은 페이지당 500개 항목).

https://

/api/v1/device/?dmPartitionId=

4단계. 첫 번째 호출에 대한 응답으로 총 개체 수가 반환됩니다.

참고: 행(AKA 제한) 및 시작(AKA 오프셋) 매개변수를 사용하여 이미지에 표시된 대로 다음 페이지를 가져올 수 있습니다.

XDR Device Insights 및 MobileIron을 이용한 성능 테스트

1단계. XDR Device Insights를 사용하여 소스 페이지에서 각 소스의 API 성능을 모니터링할 수 있습니다.

2단계. Performance Over Time 그래프에서 마우스 위에 마우스를 올려 막대로 이동하면 검색된 레코드 수 및 실제 동기화 기간을 확인할 수 있습니다.

3단계. 시간에 따라 동기화된 레코드 수의 변경 사항을 표시하는 Sync Data Over Time 그래프를 관찰할 수 있습니다.

4단계. 각 REST API 소스 시스템에 대해 표시되는 마지막 동기화의 세부 정보를 볼 수 있습니다.

5단계. Webhook 기반 소스의 경우, 지정된 기간 동안 총 알림 수를 볼 수 있습니다.

다음을 확인합니다.

MobileIron이 XDR Device Insights에 소스로 추가되면 성공적인 REST API 연결 상태를 확인할 수 있습니다.

- 녹색 상태의 REST API 연결을 볼 수 있습니다

- 초기 전체 동기화를 트리거하려면 Sync Now를 누르십시오.

XDR Device Insights 및 MobileIron 통합과 관련하여 문제가 지속되는 경우 브라우저에서 HAR 로그를 수집하고 TAC 지원에 문의하여 더 심층적인 분석을 수행하십시오.