목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

소개

이 문서에서는 Cisco XDR에서 Device Insights 및 Meraki 통합을 구성하고 문제를 해결하는 단계에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

Cisco XDR Device Insights는 통합 데이터 소스의 인벤토리를 통합하는 조직의 장치에 대한 통합 보기를 제공합니다. 컨피그레이션에 대해 자세히 알아보려면 SecureX의 통합 모듈 세부사항을 검토하십시오.

문제 해결

연결 확인

- Meraki는 API 키를 권한 부여 방법으로 사용하며, X-Cisco-Meraki-API-Key, Meraki SM 대시보드에서 얻은 값을 사용하여 Postman을 사용하여 연결을 테스트할 수 있습니다.

기본 Meraki 통화를 사용하여 SM 엔드포인트를 가져옵니다. https://api-mp.meraki.com/api/v1/networks/<SM network IS>/sm/devices.

Meraki API 페이지 매김 설명서.

잘못된 네트워크 ID

- N_ 접두사가 네트워크 ID 필드에 사용되는지 확인합니다.

- N_이(가) 올바른 접두사가 아닐 수 있습니다. API가 올바른 접두사를 검색하도록 허용하려면 이 접두사를 사용해야 합니다.

관리되지 않는 것으로 표시된 디바이스

- 관리됨: MDM에서 관리됨을 의미합니다. 관리되지 않는 디바이스로 표시되는 경우, Windows 디바이스를 Access 회사 또는 학교에 추가해야 하며 에이전트가 설치되어 있어야 합니다.

- MacOs에는 관리 프로필과 에이전트가 설치되어 있어야 합니다.

Device Insights 및 Meraki 통합과 관련하여 문제가 지속되는 경우 해당 문서를 참조하여 브라우저에서 HAR 로그를 수집하고 TAC 지원에 문의하여 더 심층적인 분석을 수행하십시오.