목차

질문

환경

질문

SNMP를 사용하여 WSA 어플라이언스에서 프록시 CPU 사용량을 모니터링하려면 어떻게 해야 합니까?

환경

7.5.x 이상을 실행하는 모든 Cisco WSA(Web Security Appliance) 구축

AsyncOS for Web 7.5.0부터 전체 시스템 CPU 사용률 및 프록시 CPU 사용률을 제공하는 SNMP MIB OID 변수가 있습니다.프록시 CPU 사용률은 OID 변수 cacheCpuUsage를 사용하여 직접 얻을 수 있습니다.이 OID는 직접 쿼리할 수 있으며 프록시 구성 요소에서 사용 중인 CPU의 백분율을 제공합니다.