목차

질문:

www.whatismyip.com에서 Cisco WSA에 대한 정보를 표시하는 이유는 무엇입니까?

환경:

Cisco Web Security Appliance

증상:

www.whatismyip.com 사이트를 탐색하면 웹 보안 장치에 대한 정보가 표시됩니다.

www.whatismyip.com은 연결의 공용 IP 주소를 찾는 데 사용할 수 있는 URL입니다.

사용자가 이 웹 사이트를 방문하여 사용자가 Cisco Web Appliance를 통과하면 웹 프록시 정보가 표시됩니다.이 정보는 고객 환경에 적합하지 않을 수 있습니다.

My IP란 무엇입니까? whatsmyms.com

IP 주소:x.x.x.x

탐지된 가능한 프록시:1.1

example.wsa.com:<포트 번호>(Cisco-WSA/a.b.c-ddd)

www.whatismyip.com에서 웹 프록시 세부 정보를 선택하지 않도록 하려면 Cisco Web Appliance에서 VIA 헤더를 꺼야 합니다.VIA 헤더가 꺼져 있으면 웹 프록시 정보가 더 이상 표시되지 않습니다.

WSA WebUI에서 VIA 헤더를 비활성화할 수 있습니다.

보안 서비스 > 웹 프록시 > 설정 편집 > 헤더 > 요청측 VIA > 전송 안 함

이 변경을 수행한 후에는 www.whatismyip.com에서 더 이상 WSA 세부 정보를 볼 수 없습니다.