목차

질문:

프록시 재시작 또는 WSA와 ASA 간의 임시 통신 중단 후 ASA가 트래픽을 WSA로 리디렉션하지 않음

환경:

- Cisco WSA(Web Security Appliance)

- ASA 버전 7.2(4.35) 이하

- WCCP

버전 7.2(4.35) 이전의 ASA는 Cisco 결함 CSCsy82260의 영향을 받습니다. 이 버그로 인해 WSA 프록시가 다시 시작된 후 ASA에서 트래픽 리디렉션을 중지합니다.

이는 ASA OS 버전 7.2(4.35), 8.0(4.34), 8.1(2.25) 및 8.2(1.10)에서 해결됩니다.

참고:

ASA를 업그레이드할 수 없는 경우 즉시 해결 방법은 ASA에서 WCCP 인터페이스 명령을 제거하고 다시 적용하는 것입니다.

WCCP 인터페이스 컨피그레이션을 제거하는 명령:wccp 인터페이스 <Interface-name> <service-ID>가

WCCP 인터페이스 컨피그레이션을 다시 추가하는 명령:wccp 인터페이스 <Interface-name> <service-ID>에서 리디렉션