목차

Cisco WSA(Web Security Appliance)에서 어떤 WCCP 서비스 ID를 사용해야 합니까?

Cisco WSA(Web Security Appliance)에서 어떤 WCCP 서비스 ID를 사용해야 합니까?

환경:

- Cisco WSA(Web Security Appliance)

- WCCP

증상:WCCP는 Usable(사용 가능)로 표시되지만 WSA로 리디렉션되는 트래픽은 없습니다.

특정 WCCP 서비스 ID는 특정 용도로 예약되어 있습니다.WSA에서 0~255의 서비스 ID를 사용할 수 있지만, Cisco 라우터/WCCP 디바이스는 사용 중인 서비스 ID에 따라 트래픽을 리디렉션하지 않을 수 있습니다.

다음은 사전 정의된 서비스 ID에 대한 비공식 목록입니다.

서비스 이름

ID 번호

프로토콜

포트

웹 캐시

0

tcp

80

dns

53

udp

53

ftp 네이티브

60

tcp

21, PASV 포트의 권장 범위:11001-11006

tcp-무차별

61

tcp

*

tcp-무차별

62

tcp

*

https-캐시

70

tcp

443

rtsp

80

tcp

554

WMT

81

tcp

1755

음수

82

udp

1755

rtspu

83

udp

5005

cifs 캐시

89

tcp

137,445

사용자 지정

90

사용자 지정

91

사용자 지정

92

사용자 지정

93

사용자 지정

94

사용자 지정

95

사용자 지정

96

사용자 지정

97

맞춤형 웹 캐시

98

tcp

80

리버스 프록시

99

tcp

80

참고:90~97의 서비스 ID를 선택하는 것이 좋습니다. 이러한 ID는 사용자 지정 서비스 ID이며, 일반적으로 특정 프로토콜에 사용되는 다른 서비스 ID와 충돌하지 않아야 합니다.