목차

질문:

질문:

라우터는 WCCP 환경에서 "Designated Web-cache"를 어떻게 선택합니까?

환경:WCCP 리디렉션과 함께 사용되는 Cisco WSA(Web Security Appliance)

지정된 웹 캐시 선택은 서비스 그룹 멤버십이 설정되거나, 최초 핸드셰이크 또는 변경 후 수행되면 이루어집니다.지정된 웹 캐시는 서비스 그룹의 모든 라우터에서 WCCP2_I_SEE_YOU 메시지를 수신해야 합니다.

지정된 웹 캐시 선택은 WCCP 프로토콜의 일부가 아닙니다.

아래 IETF 초안에서 WCCP(Web Cache Communication Protocol) 버전 2.0을 설명합니다.

https://tools.ietf.org/id/draft-wilson-wrec-wccp-v2-01.txt

일반적으로 IP 주소가 가장 낮은 웹 캐시는 서비스 그룹에 대해 지정된 웹 캐시로 선택하는 것이 좋습니다.

Cisco 라우터에서 WCCP 리디렉션과 함께 WSA를 사용하는 동안 IP 주소가 가장 낮은 WSA가 DWC(Designated Web Cache)로 선택됩니다.