목차

질문

환경

HTTP 트래픽용

HTTPS 트래픽용

질문

Cisco Web Security Appliance를 사용하여 URL을 어떻게 리디렉션합니까?

환경

AsyncOS 버전을 실행하는 Cisco WSA(Web Security Appliance).

Cisco Web Security Appliance를 사용하여 특정 웹 사이트에 대한 트래픽을 모니터링 및 차단하는 것 외에도, 이를 사용하여 사용자를 다른 웹 사이트로 리디렉션할 수도 있습니다.원래 URL 또는 웹 사이트로 향하는 트래픽을 사용자 지정 URL 카테고리를 사용하여 지정한 위치로 리디렉션하도록 어플라이언스를 구성할 수 있습니다.이렇게 하면 대상 서버가 리디렉션하는 대신 어플라이언스에서 트래픽을 리디렉션할 수 있습니다.

HTTP 트래픽용

1. 사용자 지정 URL 범주(GUI > Web Security Manager > Custom URL Category)를 생성하고 리디렉션할 URL을 포함합니다.

2. 관련 액세스 정책(GUI > Web Security Manager > Access Policies > URL Categories)에 이 새로운 맞춤형 URL 카테고리를 포함합니다.

3. Custom URL Category ..(맞춤형 URL 범주) 섹션에서 관련 맞춤형 URL 카테고리를 선택하고 Setting(설정) 열 아래에서 Include(포함)를 선택한 다음 관련 맞춤형 URL 카테고리에 대한 Redirect(리디렉션) 옵션을 선택합니다.

4. Redirect(리디렉션) 옵션을 선택하면 Custom URL Category(맞춤형 URL 카테고리) 이름 아래에 텍스트 상자가 나타납니다.이 텍스트 상자에 요청을 리디렉션할 URL을 입력합니다.

HTTPS 트래픽용

기본적으로 HTTPS URL은 HTTP URL처럼 리디렉션할 수 없습니다.HTTPS URL을 리디렉션하려면 먼저 해독해야 합니다(GUI > Web Security Manager > 암호 해독 정책). HTTPS URL이 암호 해독되면 액세스 정책이 적용됩니다.그런 다음 HTTPS URL을 Access Policy(액세스 정책) 아래에서 리디렉션할 수 있습니다.

1. 맞춤형 URL 카테고리(GUI > Web Security Manager > Custom URL Category)를 생성하고 리디렉션할 URL을 포함합니다.

2. 관련 액세스 정책(GUI > Web Security Manager > Access Policies > URL Categories) 및 암호 해독 정책(GUI > Web Security Manager > Decryption Policy > URL Categories)에 이 새로운 사용자 지정 URL 카테고리를 포함합니다.

3. Decryption Policy(암호 해독 정책)에서 포함된 맞춤형 URL 카테고리에 대한 Decrypt(암호 해독) 옵션을 선택합니다.

4. Access Policy(액세스 정책)에서 포함된 맞춤형 URL 카테고리에 대한 Redirect(리디렉션) 옵션을 선택합니다.

5. Redirect(리디렉션) 옵션을 선택하면 Custom URL Category(맞춤형 URL 카테고리) 이름 아래에 텍스트 상자가 나타납니다.이 텍스트 상자에 요청을 리디렉션할 URL을 입력합니다.