목차

소개

일련 번호 찾기

GUI에서

CLI에서

물리적 액세스(하드웨어)

관련 정보

소개

이 문서에서는 Email Security Appliance, Security Management Appliance 및 Web Security Appliance의 일련 번호를 찾는 방법에 대해 설명합니다.

일련 번호 찾기

GUI에서

ESA(Email Security Appliance) 및 WSA(Web Security Appliance)의 경우 Monitor/Reporting(모니터링/보고) > System Status(시스템 상태)로 이동합니다

SMA(Security Management Appliance)의 경우 Centralized Services(중앙 집중식 서비스) > System Status(시스템 상태)로 이동합니다

CLI에서

version 명령을 사용합니다.

esa.lab.local> version

Current Version

===============

Product: Cisco C100V Email Security Virtual Appliance

Model: C100V

Version: 13.0.0-392

Build Date: 2020-01-29

Install Date: 2020-04-28 04:01:27

Serial #: 564D31FC43F2BDD28977-898C3195F3F4

물리적 액세스(하드웨어)

하드웨어 모델(x70, x70, x80, x90, x95 등)의 경우 후면 패널에 일련 번호가 포함된 스티커가 표시됩니다. 새 모델에서는 앞면 패널에 일련 번호도 표시할 수 있는 풀 탭이 있는 경우도 있습니다.

관련 정보

- Cisco Email Security Appliance − 엔드 유저 가이드

- Cisco Security Management Appliance - 최종 사용자 가이드

- Cisco Web Security Appliance - 최종 사용자 가이드