목차

질문

질문

다른 Cisco Content Security Appliance 간에 하드 드라이브를 교체할 수 있습니까?

환경: Cisco Email Security, 웹 보안, 모든 버전의 AsyncOS

Email 및 Web Security Appliance의 하드 드라이브는 각 디바이스에 직접 입력됩니다.어플라이언스 간에 하드 드라이브를 교체하면 동일한 모델이라도 어플라이언스에 영구적인 장애가 발생합니다.교체용 하드 드라이브가 필요한 경우 Cisco 고객 지원 센터에서 대부분의 경우 24시간 이내에 새로운 하드 드라이브를 현장에서 제공할 수 있습니다.