목차

질문:

"재인증" 단추는 WebUI를 통해 활성화한 후에도 나타나지 않습니다.

증상:WebUI를 통해 활성화한 후에도 차단 페이지에 재인증 버튼이 표시되지 않음

"재인증" 기능을 사용하려면 EUN 파일에 특수 문자열이 있어야 제대로 작동합니다.온박스(on-box) EUN 페이지를 사용하는 동안 재인증 버튼이 항상 표시되어야 합니다.

사용자 지정 EUN 페이지를 사용하는 동안 필요한 문자열이 없는 경우도 있습니다(예:이전 버전에서 만든 사용자 지정 EUN 템플릿을 사용 중인 경우) 이로 인해 재인증 버튼이 나타나지 않습니다.

필요한 특수 문자열은 다음과 같습니다.

- %?R - 재인증 코멘트의 시작을 나타냅니다.

- %#R - 재인증 주석의 끝을 나타냅니다.

"GUI > Network(네트워크) > Authentication(인증)"에서 "Re-Authentication(재인증)"이 활성화된 경우 위의 태그 사이에 있는 모든 주석이 표시됩니다.

AsyncOS 버전 7.1.x 이상에서는 다음 EUN 페이지에 재인증 버튼이 나타납니다.

- 오류_차단_대상

- ERR_WEBCAT

- ERR_CONTINUE_미승인

FTP를 통해 연결한 후 WSA에서 샘플/표준 EUN 페이지를 다운로드하고 재인증 문자열이 사용자 지정 EUN 페이지에서 누락되었는지 확인할 수 있습니다.

필요한 경우 사용자 지정 EUN을 수정하여 필요한 재인증 문자열을 추가한 다음 새 사용자 지정 EUN을 활성화할 수 있습니다.EUN 페이지를 수정한 다음 활성화하는 방법에 대한 지침은 사용 설명서에서 발췌한 내용을 참조하십시오.

EUN 페이지를 수정한 다음 활성화하는 방법