목차

질문:

질문:

사용자가 특정 YouTube 채널을 볼 수만 있도록 WSA를 구성하되 다른 모든 스트리밍 미디어를 차단하도록 하려면 어떻게 해야 합니까?

환경:AsyncOS 7.1.x 이상을 실행하는 모든 Cisco Web Security Appliance

해결책:

채널 페이지의 YouTube 비디오에는 일반적으로 해당 채널의 모든 비디오에 대한 하이퍼링크에 고유한 식별자가 포함됩니다.

이 문서에서는 액세스 정책에서 "스트리밍 미디어" 카테고리가 차단으로 설정되어 있다고 가정합니다.

특정 채널의 비디오를 허용하려면 다음을 설정해야 합니다.

특정 YouTube 채널의 비디오를 허용하는 구성 단계

1. Web Security Manager(웹 보안 관리자) > Custom URL Categories(맞춤형 URL 범주)로 이동하여 'YouTube'라는 새 범주를 만듭니다.

2. 다음 항목을 지점 필드에 추가합니다.

ytimg.com, .ytimg.com

3. 정규식에 다음 항목을 추가합니다.

www\.youtube\.com/.*<채널 이름>

youtube\.com/videoplayback

www\.youtube\.com/crossdomain\.xml

youtube\.com/생성

4. Web Security Manager > Access Policies(액세스 정책)로 이동하여 새 정책을 만듭니다.

5. 새 정책에 적용할 ID를 선택하거나 'YouTube' 사용자 지정 URL 범주를 구성원 기준으로 선택합니다.

6. 새 정책의 URL 범주를 편집하고 'YouTube' 사용자 지정 URL 범주에 대한 작업을 모니터 또는 허용으로 설정합니다.

7. 변경사항을 제출하고 커밋합니다.

참고: 이 구성은 검색 결과 또는 피드 링크가 아니라 채널 페이지에서 제공하는 비디오에만 적용됩니다.