목차

질문:

질문:

IE에서 "현재 웹 페이지가 인트라넷에서 사이트를 열려고 합니다"라는 보안 경고 팝업이 표시되는 이유는 무엇입니까?

환경:투명 프록시 구축 및 인증에서 Cisco WSA(Web Security Appliance)는 단일 단어인 짧은 호스트 이름을 사용하여 활성화됩니다.

증상:트래픽을 투명하게 프록시하고 인증을 사용하는 경우, Internet Explorer는 다음 오류(스크린샷에 표시됨)와 함께 프롬프트를 표시합니다.

— :

보안 경고:현재 웹 페이지에서 인트라넷에서 사이트를 열려고 합니다.

허용하시겠습니까?

현재 사이트:www.whatever.com

인트라넷 사이트:<WSA 호스트 이름>

—

참고:이 기술 자료 문서는 Cisco에서 유지 관리하거나 지원하지 않는 소프트웨어를 참조합니다. 이 정보는 귀하의 편의를 위해 제공됩니다.자세한 내용은 소프트웨어 공급업체에 문의하십시오.

Internet Explorer는 공용 웹 사이트가 인트라넷 서버로 리디렉션되는 것으로 생각되기 때문에 투명 프록시 환경에서 인증이 활성화될 때 메시지를 표시할 수 있습니다.이것은 기술적으로 "Zone Elevation"이라고 불립니다. 이 동작은 Internet Explorer 구성을 통해 제어할 수 있습니다.

이 경우 Internet Explorer에서 프롬프트를 표시하지 않으려면 다음 단계를 수행합니다.

영역 상승 보안 경고 비활성화

1. '도구' -> '인터넷 옵션' -> '보안' 탭 -> '로컬 인트라넷'을 클릭합니다.

2. '사용자 지정 수준' 단추를 클릭합니다.

3. 하단에 '권한이 없는 웹 콘텐츠 영역의 웹 사이트를 이 영역으로 탐색할 수 있습니다'를 찾습니다.

4. 이 옵션을 '사용'으로 설정합니다.