목차

질문:

질문:

1. 특정 웹 사이트에 대해 URL 범주 경고 페이지가 즉시 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

2. 사용자가 계속 탐색하는 동안 URL 범주 경고가 활성화된 경우 최대 90초 동안 브라우저에 경고 페이지가 표시되지 않을 수 있습니까?

환경: Cisco WSA(Web Security Appliance), 모든 AsyncOS 버전

증상:

- 'Warn' 정책 작업을 활성화한 직후 특정 브라우저 및 웹 사이트에서는 최대 90초 동안 경고 페이지를 표시하지 않습니다.

- 사용자가 현재 탐색하는 동안 경고 정책이 활성화된 경우 최대 90초 동안 브라우저에 경고 페이지가 표시되지 않을 수 있습니다.

예:

사용자는 액세스 정책에서 "News" 카테고리가 "Warn"으로 설정된 cnn.com과 같은 웹 사이트를 탐색하고 있습니다.사용자가 브라우저를 닫지 않고 계속 탐색하는 경우 변경 내용이 커밋된 후 약 90초 동안 웹 사이트(cnn.com)에서 "경고" 페이지를 표시하지 않습니다.

이 문제는 일반적으로 웹 사이트 데이터/정보가 브라우저에서 캐시될 때 발생합니다.브라우저에서 콘텐츠를 '캐시'하면 브라우저에서 캐시에서 데이터를 직접 서버로 사용하며 WSA 프록시를 통해 요청이 수행되지 않으므로 '경고' 페이지가 표시되지 않습니다.

이 경우 사용자가 브라우저의 새로 고침 버튼을 클릭하면 경고 페이지가 제대로 표시됩니다.또한 브라우저의 캐시가 지워지고 페이지가 다시 요청되면 경고 페이지도 표시됩니다.

참고: 이러한 동작은 모든 웹 사이트 및 브라우저에서 발생하는 것은 아닙니다.대부분의 웹 사이트에서는 WSA가 '경고'로 구성된 직후 경고 페이지를 표시합니다.