목차

질문:

질문:

FileZilla에서 네이티브 FTP 프록시를 활성화하려면 어떻게 합니까?

환경:  모든 Cisco WSA(Web Security Appliance) 디바이스

이 기술 자료 문서는 Cisco에서 유지 관리하거나 지원하지 않는 소프트웨어를 참조합니다.이 정보는 귀하의 편의를 위해 제공됩니다.자세한 내용은 소프트웨어 공급업체에 문의하십시오.

정확한 FileZilla 컨피그레이션은 Cisco Web Security Appliance에서 FTP 프록시에 대해 구성하는 인증에 따라 달라집니다.이 정보는 Cisco Web Security Appliance의 'Security Services' -> 'FTP Proxy Settings' -> 'Authentication Format'에서 확인할 수 있습니다.

FileZilla 내에서 'Edit' -> 'Settings' -> 'FTP' -> 'FTP Proxy'로 이동합니다. 네이티브 ftp 프록시를 활성화하려면 'Custom'을 클릭합니다.

다양한 인증 유형에 대해 다음 설정을 사용합니다.

"Check Point" 인증을 위한 네이티브 FTP FileZilla 구성

사용자 %u@%s@%h

%p@%w 전달

인증 및 "Check Point" 인증을 사용하지 않는 네이티브 FTP FileZilla 구성

사용자 %u@%h

%p 전달

"랩터" 인증을 위한 네이티브 FTP FileZilla 구성

사용자 %u@%h %s

%p 전달

ACCT %w

인증 및 "랩터" 인증 사용 없이 네이티브 FTP FileZilla 구성

사용자 %u@%h %u

%p 전달

ACCT %p

프록시 호스트 설정의 경우 Cisco Web Security Appliance 호스트 이름 다음에 FTP 프록시 포트 번호를 입력해야 합니다('Security Services' ->'FTP Proxy Settings' -> 'Proxy Listening Port').

예:  proxy.example.com:8021