목차

소개

WSA의 프록시 캐시 크기

소개

이 문서에서는 Cisco WSA(Web Security Appliance)의 프록시 캐시 크기에 대해 설명합니다.

WSA의 프록시 캐시 크기

프록시 캐시의 크기는 모델에 따라 달라집니다.캐시 크기는 다음 표를 참조하십시오.

모델

프록시 캐시

S000v

50GB

S100v

50GB

S160

50GB

S170

50GB

S190

50GB

S195

50GB

S300v

200GB

S360

100GB

S370

100GB

S380

300GB

S390

300GB

S395

300GB

S650

100GB

S660

200GB

S670

200GB

S680

400GB

S690

400GB

S695

400GB

어플라이언스에서 직접 캐시 크기를 확인하려면 CLI에서 ipcheck 명령을 입력합니다.출력에서 프록시 캐시 값을 찾습니다.

mysma.local> ipcheck

Ipcheck Rev 1

Date Thu Mar 3 16:02:16 2016

Model S100V

Platform vmware (VMware Virtual Platform)

WSA Version Version: 8.5.2-027

Build Date 2015-05-14

Install Date 2016-02-26 20:07:12

Burn-in Date Unknown

Serial No. 42392ECA8383919CB1CE-660101ABXXXX

BIOS Version 6.00

RAID Version NA

RAID Status Unknown

RAID Type NA

RAID Chunk Unknown

BMC Version NA

Disk 0 250GB VMware Virtual disk 1.0 at mpt0 bus 0 scbus2 target 0 lun 0

Disk Total 250GB

Root 2GB 27%

Nextroot 2GB 1%

Var 400MB 2%

Log 184GB 11%

DB 2GB 0%

Swap 8GB

Proxy Cache 50GB

RAM Total 6144M

NIC Management 00:50:56:b9:49:15

NIC P1 00:50:56:b9:59:50

NIC P2 00:50:56:b9:0f:d1

NIC T1 00:50:56:b9:b9:8c

NIC T2 00:50:56:b9:b5:95

PS1 Unknown

PS2 Unknown

Key 107day, CIWUC

Key 107day, File Analysis

Key 107day, File Reputation

Key 107day, HTTPS

Key 107day, L4 Traffic Monitor

Key 107day, MUS

Key 107day, McAfee

Key 107day, Sophos

Key 107day, Web Reputation Filters

Key 107day, Webroot

Key 108day, Web Proxy & DVS Engine