목차

질문:

질문:

Cisco WSA(Web Security Appliance)와 Cisco Catalyst 3750 간의 WCCP 협상이 작동하지 않으며 3750 스위치 콘솔 보고서:"00:00:58:%PLATFORM_WCCP-4-SDM_MISMATCH:WCCP에는 sdm 템플릿 라우팅이 필요합니다."

참고:이 메시지는 Catalyst 3750 및 3560 스위치에만 적용됩니다.

Catalyst 3750 및 3560 스위치에서 WCCP 기능을 지원하려면 SDM(Switch Database Management) 라우팅 템플릿을 활성화해야 합니다.

권장 작업:

라우팅 템플릿을 사용하도록 SDM 템플릿을 수정합니다."sdm prefer routing" 전역 컨피그레이션 명령을 사용한 다음 reload privileged EXEC 명령을 사용하여 스위치를 "reload"합니다.

다음 항목도 참고하십시오.Catalyst 3750, 3560, 3550, 2970 및 2960 스위치 시스템 메시지 가이드, 12.2(37)SE