목차

소개

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 인증이 활성화된 경우 WSA(Web Security Appliance)를 통해 연결할 때 Microsoft Windows 업데이트가 실패하는 이유를 설명합니다.

문제

NTLM(NT LAN Manager)이 활성화된 프록시를 통해 연결하면 Windows 업데이트가 실패합니다.클라이언트가 인증을 필요로 하는 프록시 뒤에 있을 경우 Windows 업데이트가 중지되거나 오류 메시지를 출력합니다.

환경:Cisco WSA, 모든 버전의 AsyncOS

솔루션

참고:이 기술 자료 문서는 Cisco에서 유지 관리하거나 지원하지 않는 소프트웨어를 참조합니다.이 정보는 귀하의 편의를 위해 제공됩니다.자세한 내용은 소프트웨어 공급업체에 문의하십시오.

Windows 업데이트 및 Microsoft BITS 응용 프로그램은 인증을 지원하지 않습니다.

이러한 Windows 업데이트 서버를 WSA의 인증 예외 사용자 지정 URL 카테고리에 추가해야 합니다.그런 다음 새 ID를 생성하고 Authentication(인증) 섹션에서 No Authentication(인증 없음)을 선택하고 새 사용자 지정 URL 카테고리를 구성원 기준으로 선택합니다.마지막으로 새 액세스 정책을 생성하고 Identities and Users(ID 및 사용자) 섹션에서 인증 제외 ID를 선택합니다.

—

download.windowsupdate.com

.windowsupdate.microsoft.com

.update.microsoft.com

.download.windowsupdate.com

update.microsoft.com

.windowsupdate.com

download.microsoft.com

windowsupdate.microsoft.com

ntservicepack.microsoft.com

wustat.windows.com

c.microsoft.com

watson.microsoft.com

—

이렇게 하면 인증되지 않은 서버 액세스가 허용되며 문제를 해결해야 합니다.

자세한 내용은 다음 사이트를 참조하십시오.

- ISA 서버를 실행하는 서버를 통해 Windows Update 버전 6 웹 사이트에 액세스할 때 문제가 발생합니다

- Windows XP용 BITS(Background Intelligent Transfer Service) 2.0에 대한 업데이트가 제공됩니다.