목차

질문

환경

솔루션

질문

SSH Tectia 4.0 서버로 SCP 로그 푸시 사용자 키를 설정하려면 어떻게 해야 합니까?

환경

Cisco WSA(Web Security Appliance), 모든 버전의 AsyncOS

솔루션

참고:이 기술 자료 문서는 Cisco에서 유지 관리하거나 지원하지 않는 소프트웨어를 참조합니다.이 정보는 귀하의 편의를 위해 제공됩니다.자세한 내용은 소프트웨어 공급업체에 문의하십시오.

SSH Tectia 서버에 대한 다음 정보는 http://www.ssh.com/support/documentation/all/server/4.0/(51-52페이지)에서 가져왔습니다.

1. SCP를 로그 푸시 메커니즘으로 설정할 때 제공된 사용자 키를 복사합니다.

1. GUI에서 'System Administration' 탭 > 'Log Subscriptions' > 'Accesslogs'.

2. CLI에서 'logconfig'를 클릭합니다.

2. 'submit '을 클릭하거나 ' logconfig ' CLI 명령을 마친 후 사용자 공개 키가 표시됩니다.

3. 이 키 텍스트를 SSH Tectia 서버의 파일에 저장합니다.

1. 텍스트는 단일 행에 있어야 합니다.키에 캐리지 리턴이 있는 경우 저장하기 전에 제거하십시오.

2. 파일을 저장할 위치:~ /.ssh2/<public_key_filename>.

3. 이 키는 이 키를 사용하여 인증하려는 사용자의 홈 디렉토리에 있어야 합니다.

4. 다음 파일을 만듭니다.~ /.ssh2/권한 부여.

1. 파일은 다음 정보로 구성되어야 합니다.

키 <public_key_filename>

2. 그러면 SSH Tectia 서버에서 해당 사용자의 인증에 다음 키를 사용하도록 지시합니다.

참고: 표준 Linux/Unix 서버에서 SSH 키를 복사하여 이름이 ~/.ssh/authorized_keys인 파일에 붙여넣어야 합니다.인증하려는 사용자의 홈 디렉토리에 있습니다.