목차

질문

질문

WSA에서 아웃바운드 연결을 만들 수 있는지 확인하려면 어떻게 해야 합니까?

telnet 명령을 사용하여 WSA에서 인터넷으로의 연결을 테스트할 수 있습니다.

1. SSH를 통해 어플라이언스에 로그인합니다.

2. 로그인한 후 설정을 확인해야 합니다.ipconfig를 입력하고 활성화된 인터페이스 수를 확인합니다."관리" 인터페이스만 활성화한 경우 소싱 인터페이스가 "관리" 인터페이스가 됩니다.여러 인터페이스가 활성화된 경우 "데이터 트래픽"의 기본 게이트웨이에 가장 가까운 인터페이스를 알아야 합니다.

3. 브라우저를 통해 어플라이언스 GUI에 로그인하고 "Network" > "Routes"를 선택하여 "Data Traffic"에 대한 경로를 확인합니다.

4. 소스 인터페이스를 가져오면 CLI에서 telnet을 입력합니다.다음은 'telnet' 명령에 사용할 수 있는 옵션입니다.

텔넷할 인터페이스를 선택하십시오.

1. 자동

2. 관리(192.168.1.100/24)wsa.example.com)

[1]> 1

원격 호스트 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.

[]> www.example.com

원격 포트를 입력합니다.

[25]> 80

완료되면 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.

192.168.1.50...

연결 대상 www.example.com.

이스케이프 문자는 '^]'입니다.

"연결 대상"은 WSA가 포트 80에서 웹 사이트(www.example.com)에 대한 연결을 설정할 수 있음을 보여줍니다.