목차

문제

솔루션

문제

Cisco WSA(Web Security Appliance)는 도메인 마스터 브라우저로 자신을 알리고, Windows 공유가 나열되지 않으며, 네트워크에 WSA를 설치했더라도 이벤트 ID 8003은 AD 이벤트 로그에 있습니다.

환경: AD와 함께 Windows 네트워크에서 WSA(NTLM 인증 사용) - 모든 버전

증상: 사용자는 Windows 공유를 볼 수 없습니다.AD 이벤트 로그에 오류가 가득 찼습니다(이벤트 ID 8003).

참고:이 기술 자료 문서는 Cisco에서 유지 관리하거나 지원하지 않는 소프트웨어를 참조합니다. 이 정보는 귀하의 편의를 위해 제공됩니다.자세한 내용은 소프트웨어 공급업체에 문의하십시오.

솔루션

이는 Cisco WSA(Web Security Appliance)의 넷마스크가 Active Directory 서버 중 하나와 일치하지 않기 때문일 수 있습니다.

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/w2000Msgs/4409.mspx?mfr=true

—

이벤트 메시지:

마스터 브라우저가 컴퓨터 이름에서 서버 알림을 수신했습니다. 이 이름은 전송 이름의 도메인에 대한 마스터 브라우저라고 합니다.마스터 브라우저를 중지하거나 선택을 강제 수행하는 중입니다.

설명:

Windows 2000 클라이언트 컴퓨터의 서브넷 마스크가 잘못되었거나 주 도메인 컨트롤러와 다릅니다.클라이언트 컴퓨터가 서브넷의 마스터 브라우저로 승격하려고 시도했지만 도메인에 있는 컴퓨터 하나만 마스터 브라우저로 실행할 수 있으므로 실패했습니다.

사용자 작업:

TCP/IP 프로토콜 컨피그레이션을 올바른 서브넷 마스크로 변경합니다.

—

S-Series Appliance에 구성된 넷마스크가 AD 중 하나와 일치하는지 확인하십시오.

1. AD에서 'ipconfig /all' 명령을 사용하여 Windows 명령줄에서 넷마스크를 확인할 수 있습니다.

2. Cisco Web Security Appliance에서 넷마스크를 구성하려면 CLI 명령 'interfaceconfig'를 사용합니다. 변경 사항을 '커밋'해야 합니다.

이 방법으로 문제를 해결할 수 없는 경우, 해당 AD 이벤트 로그와 함께 지원 요청(GUI > 지원 및 도움말 > 기술 지원 문의)으로 보내주십시오.고객 지원 엔지니어가 필요한 변경 작업을 지원합니다.

.

문서 출처:

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/w2000Msgs/4409.mspx?mfr=true