목차

문제

증상:Putty를 사용하여 WSA를 통해 터널링(CONNECT)할 경우 "프록시 오류:407 Proxy Authentication Required(407 프록시 인증 필요)" - Putty 컨피그레이션에 사용자 이름/비밀번호를 포함하더라도 마찬가지입니다.

환경:Cisco WSA(Web Security Appliance), 모든 버전의 AsyncOS

솔루션

Putty는 HTTP 기본 인증만 지원합니다.NTLM 인증을 지원하지 않습니다.WSA가 NTLM 인증에만 구성된 경우 Putty는 이 오류 메시지를 반환합니다.

WSA가 'NTLMSSP or Basic' 인증 체계를 사용하도록 구성된 경우 인증이 제대로 작동해야 합니다.

AsyncOS 버전 7.x 이상에서는 'NTLMSSP 또는 기본' 인증 체계가 GUI —> Web Security Manager —> Identities —> "Define Members by Authentication" 섹션의 ID에서 구성됩니다.