목차

질문

내 디스크가 실행 중인 펌웨어 버전을 확인하려면 어떻게 해야 합니까?

증상: WSA 진단 -> raid가 작동하지 않습니다.

환경:Cisco WSA(Web Security Appliance), 모든 버전의 AsyncOS

WSA에서 CLI 명령 'ipcheck'를 사용하여 디스크 펌웨어를 확인합니다.이 명령은 WSA에서 사용되는 디스크의 펌웨어 버전을 표시해야 합니다.

표시되는 경우:Disk x:136GB MAXTOR ATLAS10K5_147SASBP00J496ZJRK(BP00은 키임) 펌웨어를 업그레이드해야 합니다.

"BP05"가 포함된 문자열이 표시되면 디스크가 이미 패치된 펌웨어를 실행하고 있습니다.추가 조치는 필요하지 않습니다.