목차

질문

환경

솔루션

질문

SafeSearch를 끈 상태에서 Google 이미지 검색을 차단하려면 어떻게 해야 합니까?

환경

Cisco WSA(Web Security Appliance), 모든 버전의 AsyncOS

솔루션

WSA에서 Safe Search 옵션이 비활성화된 상태에서 Google에서 Google 이미지를 차단하려면 다음 정규식을 사용하여 새로운 맞춤형 URL 카테고리를 생성해야 합니다.

www.google.*/imghp\?hl=

google*/.*&tbm=isch

그런 다음 Google에 대한 모든 요청이 어플라이언스에서 해독되었는지 확인하십시오.