목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

웹 추적 내보내기

보고서 내보내기

자동 보고서 내보내기

관련 정보

소개

이 문서에서는 SWA(Secure Web Appliance)에서 보고 데이터를 백업하는 프로세스에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 다음 항목에 대한 지식을 권장합니다.

- SWA의 GUI(Graphic User Interface)에 액세스합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

웹 추적 내보내기

1단계. GUI에서 Reporting(보고)으로 이동하고 Web Tracking(웹 추적)을 선택합니다.

2단계. Time Range(시간 범위) 섹션에서 Custom Range(맞춤형 범위)를 선택하고 원하는 시작 및 종료 일자를 선택합니다.

주의: 긴 시간 범위를 선택하면 SWA에서 시스템 로드가 높거나 불안정해질 수 있습니다. SWA에 현재 많은 수요가 발생하는 경우 최적의 성능을 위해 더 작은 시간 간격을 사용하십시오.

단계 3. 보고 기준을 정의할 수 있습니다(선택적).

4단계. 검색을 클릭합니다.

5단계. 보고서가 준비되면 Printable Download(인쇄 가능한 다운로드)를 클릭하고 파일 유형으로 CSV(CSV)를 선택하여 사용 가능한 모든 날짜를 내보냅니다.

팁: 이전 시간 범위에 대해 이 단계를 반복할 수 있습니다. 예를 들어, 데이터를 매월 내보내는 것입니다.

이미지 - 웹 추적 내보내기

보고서 내보내기

1단계. GUI에서 Reporting(보고)으로 이동하고 내보낼 보고서 유형을 선택합니다.

2단계. Time Range(시간 범위) 섹션에서 Custom Range(맞춤형 범위)를 선택하고 원하는 시작 및 종료 일자를 선택합니다.

주의: 긴 시간 범위를 선택하면 SWA에서 시스템 로드가 높거나 불안정해질 수 있습니다. SWA에 현재 많은 수요가 발생하는 경우 최적의 성능을 위해 더 작은 시간 간격을 사용하십시오.

3단계. 보고서가 준비되면 원하는 섹션에서 Export(내보내기)를 클릭하여 CSV 파일을 다운로드합니다.

팁: 이전 시간 범위에 대해 이 단계를 반복할 수 있습니다. 예를 들어, 데이터를 매월 내보내는 것입니다.

이미지 - 보고 내보내기

자동 보고서 내보내기

1단계. GUI에서 Reporting(보고)으로 이동하고 Archived Reports(보관된 보고서)를 선택합니다.

2단계. 각 보고서의 이름을 클릭하여 관련 보고 데이터를 다운로드합니다.

팁: Scheduled Reports와 Archived Reports는 모두 Archived Reports 섹션에 저장됩니다.

이미지 - 아카이브 보고서

관련 정보

- AsyncOS 15.2 for Cisco Secure Web Appliance 사용 설명서

- Secure Web Appliance 모범 사례 사용

- Secure Web Appliance에서 백업 구성