목차

소개

새로 등록된 SWG 로밍 모듈이 정책 선택에 표시되는 데 얼마나 걸릴 수 있습니까?

소개

이 문서에서는 새로 등록된 SWG(Secure Web Gateway) 로밍 모듈이 정책 선택에 나타나는 데 걸리는 시간을 설명합니다.

새로 등록된 SWG 로밍 모듈이 정책 선택에 표시되는 데 얼마나 걸릴 수 있습니까?

정상 조건에서 최근에 추가한 SWG 로밍 모듈이 대시보드에 표시되고 정책 연결에 사용할 수 있게 되기까지 최대 2시간이 소요될 수 있습니다.

경우에 따라 등록이 더 오래 걸릴 수 있지만 이는 일반적인 동작을 나타내지 않습니다. 2시간 후에도 대시보드에서 디바이스가 누락된 경우 Cisco Umbrella 지원에 문의하여 추가 지원을 요청하십시오.