목차

소개

개요

호환성 세부사항

권장 조치

소개

이 문서에서는 Umbrella Roaming Client와 DNSMasq 간의 호환성 고려 사항에 대해 설명합니다.

개요

Umbrella Roaming Client 및 DNSMasq는 모두 DNS에 포트 53을 사용하며 동일한 리소스에 대해 경쟁합니다. 이 두 서비스는 서로 호환되지 않습니다.

호환성 세부사항

Umbrella Roaming Client는 127.0.0.1(localhost) 포트 53에서 수신하는 DNS 프록시 서버로 작동합니다. DNSMasq와 같이 동일한 포트에서 수신하려고 시도하는 다른 모든 서비스는 충돌을 일으킵니다. 동일한 시스템에서 두 서비스를 모두 실행하는 것은 지원되지 않습니다.

- 한 번에 하나의 서비스만 포트 53에서 작동할 수 있습니다.

- DNSMasq와 Umbrella Roaming Client가 둘 다 설치되어 있는 경우 하나만 작동할 수 있으며 일반적으로 어떤 서비스를 먼저 시작하든 작동합니다.

권장 조치

포트 53에서 DNS 충돌을 방지하려면 Umbrella Roaming Client 또는 DNSMasq 중 하나만 사용하도록 선택해야 합니다.