목차

소개

개요

지원되지 않는 프로토콜의 영향

소개

이 문서에서는 CDFW(Umbrella Cloud Delivered Firewall)가 지원할 수 있는 IP 프로토콜과 지원되지 않는 프로토콜의 영향에 대해 설명합니다.

개요

CDFW(Umbrella Cloud Delivered Firewall)는 인터넷으로 보내고 받는 TCP, UDP 및 ICMP 트래픽만 지원합니다. CDFW는 Umbrella 대시보드에서 이러한 삭제를 로깅하지 않고 IP 프로토콜 제품군의 다른 모든 프로토콜을 자동으로 삭제합니다.

지원되지 않는 프로토콜의 영향

- TCP, UDP 또는 ICMP 이외의 레이어 4 프로토콜을 사용하는 애플리케이션은 CDFW를 통해 트래픽을 전송할 때 실패할 수 있습니다.

- 지원되는 IP Protocol Suite 프로토콜의 프로토콜 번호는 다음과 같습니다.

- ICMP: 1

- TCP: 6

- UDP: 17

- Wireshark를 사용하여 레이어 3(IPv4 또는 IPv6) 헤더의 Protocol 필드를 검사하여 IP 프로토콜 번호를 확인할 수 있습니다.

- 예를 들어, 번호가 46인 프로토콜은 CDFW에서 지원되지 않습니다.