목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 Cisco Umbrella에서 사용자 지정 블록 페이지의 깨진 서식을 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Umbrella를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

사용자 지정 블록 페이지의 마크업이 중단되어 서식이 일반 텍스트 HTML 태그로 표시됩니다.

Screen_Shot_2021-03-05_at_1.21.37_PM.png

솔루션

이 문제를 발생시킨 버그가 수정되었습니다. 그러나 차단 페이지에는 관리자가 수정할 때까지 오류가 표시될 수 있습니다.

이 문제를 해결하려면 다음을 수행합니다.

1. 사용자 지정 블록 페이지에서 HTML 태그를 삭제합니다.

2. 적절한 마크업으로 사용자 정의 메시지를 다시 입력하고 저장을 선택합니다.

Screen_Shot_2021-03-18_at_11.58.27_AM.png

3. 저장되면 사용자 정의 블록 페이지가 HTML 태그 없이 올바르게 표시됩니다.

Screen_Shot_2021-03-18_at_11.58.34_AM.png