목차

소개

분류되지 않은 또는 분류되지 않은 도메인 범주 차단

솔루션

소개

이 문서에서는 Umbrella에서 분류되지 않은 또는 분류되지 않은 도메인 범주를 차단할 수 있는지 여부를 설명합니다.

분류되지 않은 또는 분류되지 않은 도메인 범주 차단

Umbrella에서는 도메인에 대한 분류되지 않은 카테고리 또는 분류되지 않은 카테고리를 차단할 수 없습니다. 이 카테고리를 차단하면 사용자의 인터넷 브라우징 환경이 열악해질 수 있습니다. 도메인은 HTTP를 초과하는 여러 프로토콜을 제공합니다. Umbrella는 DNS 레이어에서 도메인을 분류하므로 HTTP 콘텐츠가 없는 도메인은 분류할 수 없습니다. 여기에는 FTP 또는 SSH와 같은 프로토콜에 사용되는 도메인이 포함됩니다.

Umbrella에 "Uncategorized/Unclassified(분류되지 않음/미분류)" 카테고리가 있는 경우 이를 차단하면 비 HTTP 프로토콜에 사용되는 모든 도메인을 차단할 수 있습니다.

솔루션

또는 "Newly Seen Domains(새로 확인된 도메인)" Cisco Umbrella 보안 카테고리를 사용하여 분류되지 않은/분류되지 않은 도메인을 차단하는 것과 유사한 기능을 구현할 수 있습니다. "새로 확인된 도메인"을 사용한 차단에 대한 자세한 내용은 Umbrella Knowledge Base에서 확인하십시오.