목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

원인

소개

이 문서에서는 통합 중에 Meraki 대시보드에서 Umbrella API 오류 403을 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco Umbrella

- Meraki

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

Meraki 대시보드에서 Network-wide > Configure > General > New credentials로 이동하여 Meraki 대시보드에 Umbrella API 키 및 암호를 입력하여 Umbrella와 통합할 수 있습니다. Meraki 대시보드에 Umbrella API 키 및 암호 값을 입력할 때 다음 오류가 발생합니다.

Umbrella API Error. Code: 403. Error:

솔루션

Meraki와 통합하려면 "Umbrella Network Devices" API 키 및 암호를 사용해야 합니다.

1. Umbrella 대시보드를 엽니다.

2. Admin(관리) > API Keys(API 키) > Legacy Keys(레거시 키) > Umbrella Network Devices(Umbrella Network 디바이스) > Generate Token(토큰 생성)으로 이동합니다.

3. 필요한 API 키 및 암호를 생성합니다.

4. 이러한 자격 증명을 Meraki 대시보드의 네트워크 전체 > 구성 > 일반 > 새 자격 증명에 입력합니다.

원인

이 오류는 잘못된 Umbrella API 키 및 암호 유형을 사용할 때 발생합니다.