목차

소개

로그에서 DNS 데이터를 제거할 수 있습니까?

해결 방법

소개

이 문서에서는 Cisco Umbrella의 로그에서 DNS 데이터를 제거할 수 있는지 여부를 설명합니다.

로그에서 DNS 데이터를 제거할 수 있습니까?

Umbrella에서는 현재 DNS 데이터를 삭제하거나 지울 수 없습니다. 로깅이 활성화되었거나 활성화되지 않았지만 데이터를 수집한 후에는 대시보드에서 데이터를 삭제할 방법이 없습니다.

해결 방법

로깅을 완전히 해제하거나 보안 관련 정보 및 총 요청만 표시하는 콘텐츠 로깅을 비활성화하도록 선택할 수 있습니다. 이는 정책별로 수행됩니다.

Screen_Shot_2018-01-08_at_11.46.48_AM.png