목차

소개

개요

일반적인 문제

SSO 검증 단계

SSO는 콘솔의 일부 계정에 대해 작동하지 않습니다.

SSO가 활성화된 경우 계정에 로그인할 수 없음

소개

이 문서에서는 Cisco Umbrella에서 다중 조직 상위 콘솔에 대한 SSO(Single Sign-On)를 구성하는 데 필요한 추가 단계에 대해 설명합니다.

개요

다중 조직 상위 콘솔이 있는 경우 단일 로그인을 구성할 때 추가 단계가 필요합니다. 시작하려면 다중 조직 콘솔에 대한 SSO 구성에 대한 Umbrella 가이드를 참조하십시오.

일반적인 문제

SSO 검증 단계

유효성 검사 팝업이 SSO 제공자가 아닌 상위 콘솔로 리디렉션됩니다.

이 문제를 해결하려면 다음을 수행합니다.

1. 상위 조직 관리자를 Admin(관리) > Accounts(계정)의 Full Admin(전체 관리자)으로 하위 조직에 추가합니다.

2. 기존 사용자를 초대하고 전자 메일 기반 초대를 수락합니다.

3. 추가한 후 SSO를 확인합니다.

SSO는 콘솔의 일부 계정에 대해 작동하지 않습니다.

SSO를 수행하는 모든 어카운트가 SSO가 활성화된 조직에 직접 추가되어야 합니다. 직접 추가하지 않은 경우(상위 콘솔 소스 액세스 포함) 어카운트는 SSO를 활성화할 수 없습니다.

SSO가 활성화된 경우 계정에 로그인할 수 없음

SSO가 활성화된 두 조직에서 어카운트가 활성화된 경우 대시보드에 대한 액세스가 손실됩니다. login.umbrella.com/sso의 SSO 리디렉션은 오류를 표시할 수 있습니다.