목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 "404: Cisco Umbrella Warn(Cisco Umbrella 경고) 페이지에서 "Page not found(페이지를 찾을 수 없음)" 오류가 발생했습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Umbrella를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

Umbrella Warn(우산 경고) 페이지에서 "404: Page not found" 오류

솔루션

이 문서의 Umbrella IP 범위를 외부 도메인 목록에 추가했는지 확인합니다. 고객 방화벽에서 허용할 보안 웹 게이트웨이의 IP 목록 및 도메인 추가된 경우 외부 도메인 목록에서 제거하고 경고 페이지를 다시 시도하십시오. 문제가 계속되면 Umbrella Support(Umbrella 지원)에 문의하십시오.