목차

소개

Umbrella 및 Webex 회의 IP 주소 이해

소개

이 문서에서는 Umbrella가 Webex 회의 IP 주소를 온라인 회의로 분류하는 방법에 대해 설명합니다.

Umbrella 및 Webex 회의 IP 주소 이해

Cisco Webex Meeting은 분류되지 않은 동적 도메인과 예고 없이 변경되는 CIDR(IP 주소) 범위를 사용하는 웹 회의 앱입니다. 이전에는 Umbrella의 SWG(Secure Web Gateway)가 고객이 분류되지 않은 도메인 및 IP 주소를 차단한 웹 정책을 사용하는 경우 이러한 도메인 및 IP 주소를 차단했습니다.

SWG가 분류되지 않은 도메인 및 IP 주소를 차단하여 Webex Meeting 서비스를 중단하지 않도록 하기 위해 Umbrella의 정책 엔진은 이러한 Webex 관련 도메인 및 IP 주소를 지속적으로 온라인 회의로 분류합니다.

따라서 고객은 더 이상 Webex Meetings 도메인 또는 IP 주소를 대상 목록 또는 선택적 암호 해독 목록에서 수동으로 관리하거나 유지 관리할 필요가 없습니다.

Webex Meetings에서 사용하는 도메인에 대해 자세히 알아보십시오.

Webex Meetings에서 사용하는 IP 주소에 대해 자세히 알아보십시오.