목차

소개

마이그레이션 변경

소개

이 문서에서는 Cisco Umbrella에서 다중 조직에서 단일 조직으로 변경하는 방법에 대해 설명합니다.

마이그레이션 변경

Cisco Umbrella에 여러 도메인이 있는 여러 조직으로부터의 자동 마이그레이션은 현재 더 이상 제공되지 않습니다. 앞으로 마이그레이션하려면

1. 새 대상 조직에 새 AD Connector를 배포하거나 재배포합니다.

2. 새로운 대상 조직에 새로운 VA를 구축하거나 재구축합니다.

3. AD 트리 데이터를 가져온 후 원하는 정책을 생성합니다.

4. 대상 조직에서 네트워크를 삭제하고 신규 조직에서 생성합니다.

5. 사용자를 새 VA로 마이그레이션합니다.

6. 기존 AD 커넥터 및 VA를 해제합니다.

7. 마이그레이션을 완료합니다.