목차

소개

배경 정보

클라우드 악성코드 탐지란?

지원되는 애플리케이션

Cloud Malware Detection(클라우드 악성코드 탐지)은 제품의 어디에서 볼 수 있습니까?

관련 정보

소개

이 문서에서는 Umbrella Cloud Malware Detection의 일반 가용성에 대해 설명합니다.

배경 정보

Cisco Umbrella가 CASB 비전을 계속 실행할 경우 Cisco는 Umbrella Cloud Malware Detection의 GA를 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다!

악성코드는 여러 가지 방법으로 조직에 침투할 수 있으며, 시장에서 기존 보안 솔루션의 격차는 클라우드 플랫폼입니다. 악성코드가 포함된 파일은 클라우드에서 실제 손상을 수행할 수 없지만, 일단 사용자의 엔드포인트로 다운로드된 파일은 그대로 유지됩니다.

클라우드 악성코드 탐지란?

허가된 클라우드 애플리케이션에서 악성 파일을 탐지 및 교정할 수 있는 기능. 보안 관리자는 이 기능을 추가하여 보고된 악성코드(Cisco AMP 및 기타 Umbrella AV 툴에서 발견된 미사용 악성코드)를 조사하고 해당 파일을 격리 또는 삭제하도록 선택하여 환경을 보호할 수 있습니다.

Cloud Malware Detection을 통해 조직은 다음을 수행할 수 있습니다.

- 클라우드 혁신을 안전하게 공유 및 지원

- 클라우드 악성코드 감염의 확산 방지

- 클라우드 악성코드 사고 보고

지원되는 애플리케이션

Office365, Box, Dropbox, Webex Teams, Google(출시 예정)이 지원되는 애플리케이션입니다.

Cloud Malware Detection(클라우드 악성코드 탐지)은 제품의 어디에서 볼 수 있습니까?

클라우드 악성코드 탐지는 다음에서 찾을 수 있습니다.

보고 > 클라우드 악성코드

Admin(관리) > Authentication(인증)(셀프 온보딩 플로우)

관련 정보

- 보고 문서

- 온보딩 설명서

- 데모 비디오

- Cisco 기술 지원 및 다운로드