목차

소개

Cisco Umbrella 대시보드에서 Delete Pending(삭제 보류 중) 메시지를 받은 이유는 무엇입니까?

소개

이 문서에서는 Delete Pending(삭제 보류 중) 메시지가 Cisco Umbrella 대시보드에 나타나는 이유를 설명합니다.

Cisco Umbrella 대시보드에서 Delete Pending(삭제 보류 중) 메시지를 받은 이유는 무엇입니까?

Cisco Umbrella는 사용자가 대시보드의 Roaming Computers(로밍 컴퓨터) 페이지에 대해 대량 작업을 수행할 수 있는 방식을 개선했습니다.

과거에는 수천 대의 로밍 컴퓨터를 배포한 사용자가 태그를 삭제하거나 추가하는 등의 작업에 대해 시간 초과나 불완전한 작업을 수행하는 데 어려움이 있었습니다. Umbrella는 데이터의 무결성을 보장하기 위해 일부 안정성과 이중화에 추가되었습니다.

그러나 이러한 대규모 작업이 백그라운드에서 수행되는 동안 변경 사항이 발생하지 않도록 하려면 대시보드의 로밍 컴퓨터 페이지가 "읽기 전용"이고 삭제가 "보류 중"이라는 메시지를 받을 수 있습니다.

이는 작업이 완료되는 동안 예상한 것과 같습니다. 이러한 상황이 발생하는 동안 나머지 대시보드를 사용할 수 있으므로 사용자가 어떤 보안 활동을 생성했는지 확인할 수 있습니다.