목차

소개

개요

소개

이 문서에서는 남아프리카의 Umbrella 에지 데이터 센터의 변경 사항을 설명합니다.

개요

2021년 12월 2일부터 다음 Umbrella 에지 데이터 변경 사항이 적용됩니다.

- 남아프리카 케이프타운은 Umbrella의 새로운 위치입니다. 이제 고객은 DNS, Secure Web Gateway, Cloud Delivered Firewall을 비롯한 전체 SIG 서비스를 위해 SIG에 연결할 수 있습니다.

- Johannesburg, South Africa는 이제 클라우드 기반 방화벽을 포함한 전체 SIG 서비스를 사용할 수 있습니다(이전에는 DNS였으며 보안 웹 게이트웨이만 해당).

IPsec 터널 연결을 위한 새 영역이 생성되었습니다. AF-1. 케이프타운과 요하네스버그는 이 지역의 두 회원이다. 이러한 데이터 센터 중 하나에 대한 연결은 유지 보수 또는 가동 중단 시 자동으로 다른 데이터 센터로 리디렉션됩니다.

두 데이터 센터 모두 NAPAfrica Internet Exchange에서 피어링이 있는 캐리어 중립 Teraco 공동 배치 시설에 있습니다.

이러한 엣지 데이터 센터로의 업그레이드로 인해 빠르게 성장하는 글로벌 네트워크가 확장되었습니다. Cisco의 혁신적인 글로벌 클라우드 아키텍처와 애니캐스트 라우팅 덕분에 대부분의 고객이 업그레이드된 데이터 센터에 자동으로 연결됩니다.

또한 모든 데이터 센터의 높은 업타임을 유지하기 위해 노력하는 동안, Cisco의 확장 라우팅 솔루션은 어떤 이유로든 데이터 센터를 사용할 수 없는 경우 IPsec 터널에서도 가장 가까운 데이터 센터로 원활하게 트래픽을 자동으로 라우팅합니다.