목차

소개

개요

상위 관리자를 제한하는 단계

소개

이 문서에서는 상위 관리자가 특정 하위 조직을 수정할 수 없도록 제한하기 위해 Umbrella용 Multi-org 또는 MSP 콘솔을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

개요

기본적으로 상위 조직에 속한 관리자는 모든 하위 조직에 대한 전체 관리자 액세스 권한을 갖습니다. 그러나 특정 시나리오에서 상위 관리자가 특정 하위 조직을 수정하는 것을 제한할 수 있습니다.

현재 Multi-org 또는 MSP 콘솔 내에서는 이 기능을 사용할 수 없지만 이 문서에 설명된 해결 방법을 사용하여 동일한 결과를 얻을 수 있습니다.

상위 관리자를 제한하는 단계

특정 하위 조직에서 상위 관리자를 제한하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 하위 조직의 전체 관리자(기존 상위 관리자 포함)로 하위 조직의 Umbrella 대시보드에 로그인합니다

2. Admin(관리) > Accounts(어카운트)에서 오른쪽 상단의 'Add(추가)' 버튼을 클릭합니다.

3. 제한할 상위 관리자의 이메일 주소를 입력하고 'Block Page Bypass'(페이지 우회 차단) 역할을 할당합니다.

4. '초대 보내기'를 클릭합니다. 어카운트는 어카운트 목록에 '보류 중'으로 표시됩니다.

5. 제한된 상위 관리자가 전자 메일을 열도록 하고 '초대 확인' 단추를 클릭합니다.

6. 제한된 상위 관리자는 다중 조직 콘솔로 리디렉션해야 합니다(아직 로그인하지 않은 경우 로그인 후).

이러한 단계가 완료되면 제한된 상위 관리자가 하위 조직을 열려고 하면 다중 조직 콘솔로 리디렉션됩니다.