목차

소개

배경 정보

설명

소개

이 문서에서는 터널에서 DNS를 사용할 때 Umbrella Dashboard Reports에서 DNS 쿼리의 내부 IP 주소를 사용할 수 없는 이유를 설명합니다.

배경 정보

사용자가 터널에서 DNS를 사용 중인 경우 DNS 쿼리의 내부 IP 주소는 Umbrella Dashboard Reports에 채워지지 않습니다.

설명

DNS 쿼리가 Umbrella로 전달되는 방식 때문에 터널에 DNS를 구축하는 것만으로는 내부 IP 주소가 보고서에 기록되지 않습니다. "내부 네트워크" ID를 적용하려는 사용자는 가상 어플라이언스 또는 로밍 클라이언트/AnyConnect 클라이언트를 계속 사용해야 합니다.