목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

원인

추가 정보

소개

이 문서에서는 Cisco Umbrella의 Cisco Active Directory Connector 로그에서 "PersistLocalConfig 실패" 오류를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Umbrella를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

Cisco Umbrella Dashboard에서 Cisco Active Directory Connector 로그를 볼 때 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

PersistLocalConfig failure: Access to the path 'C:\Program Files\OpenDNS\OpenDNS Connector\Config.dat' is denied.

솔루션

ZIP 파일 내부에서 Setup.msi를 실행하지 마십시오.

원인

이 메시지는 config.dat 및 Config-init.dat 파일이 읽기 전용 파일로 생성되었음을 의미합니다. 이 문제는 일반적으로 Setup.msi가 ZIP 파일에서 추출되지 않고 내부에서 실행될 때 발생합니다.

추가 정보

Umbrella 지원에 Active Directory 커넥터 로그 제출