목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

원인

소개

이 문서에서는 SWG(Secure Web Gateway)에 있는 동안 실패한 업로드를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 SWG(Secure Web Gateway)를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

SWG에 연결된 상태에서 오류 메시지가 표시되지 않는 동안 대용량 파일을 업로드하지 못하고 있습니다.

솔루션

파일 크기를 파일당 20GB 미만으로 줄인 후 파일을 다시 업로드해 보십시오. 문제가 지속되면 Cisco Umbrella 지원에 다음 정보를 문의하십시오. Umbrella Secure Web Gateway 문제 해결: 정책 디버그 및 진단 테스트

원인

현재 SWG 프록시의 업로드 제한은 파일당 20GB입니다. 20GB보다 큰 파일을 업로드하려고 하면 오류 메시지 없이 업로드가 실패할 수 있습니다.